en	Accepts
uk	Приймає

en	Disable flashes (e.g. lightning)
uk	Вимкнути спалахи (напр. блискавку)

en	Accessibility
uk	Спеціальні можливості

en	Active display
uk	Активний екран

en	Check these mods to add them to your save file.
uk	Перевірте ці моди, щоб додати їх до файлу збереження.

en	Collision with {0}
uk	Перешкода - {0}

en	Overlapping with terrain designation
uk	Перетинається з ландшафтними роботами

en	Cannot be placed on top of existing deposit ({0})
uk	Не можна розмістити на родовищі ({0})

en	Invalid placement height, must be placed within heights {0} and {1} (inclusive).
uk	Хибна висота розміщення, треба розміщувати в межах висот {0} і {1} (включно).

en	Some part needs to be in the ocean
uk	Частину будівлі має бути розташовано в океані

en	There is no deposit of {0}
uk	Немає покладів {0}

en	Requires a hard surface (e.g. concrete)
uk	Потрібна тверда поверхня (наприклад бетон)

en	Some ground is not farmable
uk	Частина ділянки непридатна для фермерства

en	Some ground is not fertile
uk	Частина ґрунту не є родючим

en	Must be placed in a highlighted slot
uk	Треба розташовувати у виділеній ділянці

en	Some ground is not stable
uk	Частина ґрунту не є стійкою

en	Ocean access blocked
uk	Доступ до океану заблокований

en	Ocean access blocked by '{0}' or terrain.
uk	'{0}' блокує сполучення із океаном - необхідно демонтувати цей об'єкт.

en	Ocean access blocked by terrain at {0} location, you might need to repeat the recovery action.
uk	Доступ до океану заблоковано у {0} місці, можливо доведеться розчищати кілька разів.

en	Cannot place in the ocean
uk	Неможливо розмістити у воді

en	Outside of buildable area
uk	За межами зони будівництва

en	Something is in the way
uk	Щось заважає розміщенню

en	Terrain too high
uk	Рівень поверхні занадто високий

en	Terrain too low
uk	Рівень поверхні занадто низький

en	Requires ground deposit with thickness at least: {0}, current thickness: {1}
uk	Потрібний пласт ресурсу висотою більше {0}, а тут {1}

en	Too close to another tree
uk	Занадто близько до іншого дерева

en	Building is unique and already exists
uk	Може бути тільки одна така будівля, і вона вже є

en	Warning: A port is above transport support height. Connection may not be possible.
uk	Увага: Порт розташований вище за опори транспортера. Підключення може бути неможливим.

en	Add new part
uk	Встановити компонент

en	Adopt population
uk	Прийняти жителів

en	People in the settlement that are willing to join your island. This number replenishes naturally over time until the limit is reached. The capacity and replenish rate are affected by your reputation. Also some settlements might not have this option.
uk	Люди в поселенні, які бажають приєднатися до вашого острова. Це число поповнюється природним чином з часом, поки не буде досягнуто ліміту. На кількість і швидкість поповнення впливає ваша репутація. У деяких поселеннях може не бути цієї опції.

en	Adopt {0} pop
uk	Додати {0} жителя

en	Performs a cryogenic distillation process at temperatures reaching -200 °C to separate atmospheric air into its primary components - oxygen and nitrogen.
uk	Виконує процес кріогенної дистиляції за температур, що досягають -200 °C, за для розділення атмосферного повітря на його основні складники - кисень та азот.

en	Air separator
uk	Сепаратор повітря

en	A balanced map, great for new or casual players. The starting location offers easy access to all resources and plenty of space to build a large factory. Later on, create ramps to the higher platforms to scale up industrial and mining operations. This is the first and oldest map in Captain of Industry. It was first available in a closed-alpha build in October of 2021. Back then, it was the only playable map in the game.
uk	Збалансована карта, чудово підходить для новачків або звичайних гравців. Початкова локація пропонує легкий доступ до всіх ресурсів і достатньо місця, щоб побудувати велику фабрику. Пізніше створіть пандуси на вищі платформи, щоб збільшити масштаби промислових і гірничодобувних операцій. Це перша і найстаріша карта в Captain of Industry. Вперше вона була доступна в закритій альфа-версії в жовтні 2021 року. На той момент це була єдина ігрова мапа в грі.

en	New Haven
uk	Нью-Хейвен

en	{0} pop
uk	{0} мешканець

en	{0} worker
uk	{0} робітник

en	Performs a process in which microorganisms break down biodegradable material in the absence of oxygen to produce fuels and fertilizer.
uk	За допомогою мікроорганізмів розкладає біомаси анаеробним способом для отримання палива і добрив.

en	Anaerobic digester
uk	Біоустановка

en	Reallocates animals from other farms into this farm
uk	Переміщує тварин з інших ферм на цю ферму

en	Pause growth
uk	Зупинити ріст

en	Stops natural increase in number of animals in this farm.
uk	Припиняється природний приріст поголів'я на цій фермі.

en	Remove all
uk	Перемістити всіх

en	Reallocates animals that are in this farm into other farms
uk	Перемістити тварин з цієї ферми на інші

en	Animals
uk	Тварини

en	Animals housed in this farm. You can obtain new animals by trading with a world village. Once there are some animals they will start naturally increase in number. Animals need to be provided with food and water otherwise they can perish.
uk	На цій фермі утримуються тварини. Ви можете отримати нових тварин, торгуючи з іншими поселеннями. Досить декількох тварини, щоб їх кількість почала зростати природним чином. Тварин необхідно забезпечити їжею і водою, інакше вони можуть загинути.

en	{entity}: Not enough food
uk	{entity}: Недостатньо їжі

en	{entity}: Not enough water
uk	{entity}: Недостатньо води

en	Enable slaughtering
uk	Увімкнути забій

en	When enabled a red slider appears. If the total number of animals in this farm gets above the red slider, then the excess number will be slaughtered for products like meat. In case the slider is set to full capacity it will only slaughter the born excess that would not fit into the farm. If slaughtering is disabled, no meat gets produced.
uk	Коли ввімкнено, з’являється червоний повзунок. Якщо загальна кількість тварин на цій фермі перевищить червоний повзунок, то зайва кількість буде забита на такі продукти, як м’ясо. У випадку, якщо повзунок налаштований на повну потужність, він лише знищить народжений надлишок, який не поміститься на фермі. Якщо забій вимкнено, м’ясо не виробляється.

en	Multisample anti-aliasing (MSAA) {0}
uk	Згладжування із множинною вибіркою (MSAA) {0}

en	MSAA {0}

en	Anti-aliasing
uk	Згладжування

en	Subpixel morphological anti-aliasing (SMAA)
uk	Субпіксельне морфологічне згладжування (SMAA)

en	SMAA

en	Apply changes
uk	Застосувати зміни

en	Ignore conflicts and apply changes?

en	Apply settings from
uk	Застосувати налаштування з

en	Melts metals via a powerful electric arc. The arc is deployed using graphite anodes that are partially spent during the process due to the high heat. Beware that the furnace consumes a significant amount of power. It would be polite to notify your local power plant before turning this on.
uk	Плавить метали за допомогою потужної електричної дуги. Дуга утворюється за допомогою графітових анодів, які частково витрачаються під час процесу через високу температуру. Майте на увазі, що піч споживає значну кількість електроенергії. Переконайтесь, що вам вистачить електроенергії.

en	Arc furnace
uk	Електродугова піч

en	This furnace has a cooling system to safely reach higher operating temperatures. This provides increased throughput and an opportunity to reuse some of the excess heat. Power requirements are increased as well.
uk	Ця піч має систему охолодження для безпечного досягнення більш високих робочих температур. Це забезпечує збільшення пропускної здатності та можливість повторно використовувати частину надлишкового тепла. Вимоги до потужності також збільшуються.

en	Arc furnace II
uk	Дугова піч ІІ

en	{0} km²
uk	{0} км²

en	There are some forestry designations outside of forestry tower areas
uk	Деякі лісогосподарські прнизначення існують за межами територій лісничих веж

en	There are some mining designations outside of mine tower areas
uk	Назначені кар'єрні роботи знаходяться за межами зон покриття диспетчерської вежі

en	Welcome to Armageddon, the shattered remnants of a bygone cataclysm. The impact that produced the central crater scattered precious resources over all the islands, offering lucrative opportunities for ambitious miners and entrepreneurs. I’m just glad I didn’t live here back then! That must have been quite the BOOM. This island has more land area than any three other islands we’ve scouted, so substantial room for growth is available. With four starting locations, each offering a different difficulty level, this map caters to both new players looking for a manageable challenge and seasoned veterans seeking a test of their factory building skills. This map was created as a celebration of the map editor for Update 2 as it demonstrates what can be achieved with it.
uk	Ласкаво просимо до Армагеддону - зруйнованих залишків минулого катаклізму. Удар, що утворив центральний кратер, розкидав дорогоцінні ресурси по всіх островах, пропонуючи прибуткові можливості для амбітних шахтарів і підприємців. Я просто радий, що не жив тут тоді! Це, мабуть, був справжній БУМ. Цей острів має більшу площу, ніж будь-які три інші острови, які ми досліджували, тому тут є значний простір для зростання. З чотирма стартовими локаціями, кожна з яких пропонує різний рівень складності, ця карта підходить як для нових гравців, які шукають легкі завдання, так і для досвідчених ветеранів, які бажають перевірити свої навички будівництва заводів. Ця карта була створена на честь редактора карт для Оновлення 2, оскільки вона демонструє, чого можна досягти з його допомогою.

en	Armageddon
uk	Армагеддон

en	Armor
uk	Броня

en	Armor plating
uk	Бронеплити

en	Armor plating II
uk	Бронеплити ІІ

en	Assembly line that is faster and can produce more advanced products.
uk	Швидша збиральна лінія, що може виробляти складніші вироби.

en	Assembly II
uk	Збиральний цех II

en	Assembly III
uk	Збиральний цех III

en	Assembly line that produces basic products.
uk	Виробнича лінія, що збирає базові вироби.

en	Assembly I
uk	Збиральний цех I

en	Robotic assembly that is faster and can produce more advanced products.
uk	Роботизований цех. Працює швидше та може виробляти просунуту продукцію.

en	Assembly (robotic)
uk	Цех (роботизований)

en	Assembly (robotic) II
uk	Цех (роботизований) II

en	Assigned excavators will automatically mine all the mining designations managed by this tower. Don't forget to also assign some trucks so the excavators can unload their shovel.
uk	Призначені екскаватори автоматично будуть розкопувати породу в назначеній зоні, якою керує ця диспетчерська вежа. Не забудьте також призначити кілька вантажівок для вивозу матеріалу. В іншому випадку екскаватор копне ковшом і буде стояти.

en	Assigned excavators
uk	Призначені екскаватори

en	No routes assigned
uk	Немає призначенних маршрутів

en	Allows to assign storage units for export of wooden logs that are cut by tree harvesters assigned to this tower. If at least one storage unit is assigned, wood will be delivered only to assigned units and nowhere else.
uk	Дозволяє призначати контейнери для експорту деревини, яка була вирубана деревозаготівельними машинами, що працюють з цієї вежі. Якщо хоча б один контейнер призначений, деревину буде доставлятись тільки до визначених контейнерів і нікуди більше.

en	Enables to assign refueling trucks in this station to individual mine towers.
uk	Заправники цієї станції будуть обслуговувати вказані диспетчерські вежі.

en	Configures dedicated export routes for trucks. Once this storage is set to export into another storage (B), trucks will only export products to that storage (B). No other unassigned storage or machine will be able to export from this storage. This does not affect imports. Route assignments do not affect any connected conveyors or pipes. Storage can be also assigned to a mine control tower.
uk	Дозволяє налаштувати призначення спеціальних маршрутів експорту для вантажівок. Якщо склад налаштовано на проведення експорту до іншого складу (Б), то вантажівки можуть лише експортувати продукцію до іншого складу (Б). Ніякі інші вільні склади або машини не зможуть проводити експорт з цього складу. Це не впливає на налаштування імпорту. Призначення маршрутів не впливає на під'єднані конвеєри або трубопроводи. Склад може бути призначеним для шахтної вежі.

en	Configures dedicated export routes for trucks. For example, if you’d like to deliver materials mined here to a specific storage but nowhere else, you can assign this {0} to the chosen storage. You can also assign it to another {0} in order to use that one for dumping.
uk	Вказує допустимі маршрути вивезення матеріалу для кар'єрних вантажівок. Цілями можуть бути обрані такі будівлі як сховища або {0}, що контролює відвали, щоб видобуті матеріали відповідних типів звозилися тільки туди і нікуди більше.

en	Configures dedicated import routes for trucks. You can also assign a fuel station to make its trucks refuel tree planters and tree harvesters in this place.
uk	Налаштовує спеціальні маршрути імпорту для вантажівок. Ви також можете призначити заправну станцію для обслуговування лісопосадкових та лісозаготівельних машин.

en	Configures dedicated import routes for trucks. Once this storage is set to import from another storage (B), trucks will only import products from that storage (B). No other unassigned storage or machine will be able to import into this storage. This does not affect export. Route assignments do not affect any connected conveyors or pipes. Storage can be also assigned to a mine control tower.
uk	Вказує допустимі маршрути імпортування товару вантажівками. Окрім як із зазначених цілей (інші сховища або диспетчерські вежі, що контролюють видобуток у кар'єрах), нізвідки більше товар сюди завозитися не буде. На експортовані товари, і навіть роботу підключених транспортерів маршрути імпорту впливають.

en	Configures dedicated import routes for trucks. For example, if you’d like materials from some storage to be dumped in here but nowhere else, you can assign this {0} to the chosen storage. You can also assign a fuel station to make its trucks refuel excavators in this place.
uk	Налаштовує спеціальні маршрути імпорту для вантажівок. Наприклад, якщо ви хочете, щоб матеріали з якогось сховища, були скинуті в зоні контрою певної башти, але нікуди більше, ви можете назначити цю {0} вибраному сховищу. Ви також можете призначити АЗС до вежі, щоб її вантажівки заправляли екскаватори цієї вежі.

en	assigned to {0}
uk	призначення: {0}

en	Assigned tree harvesters will automatically harvest trees in all the forestry designations managed by this tower. Unassigned harvesters will work here as long as there is no harvester assigned.
uk	Назначені лісозаготівельники автоматично заготовлятимуть дерева у всіх призначених лісових зонах, якими керує ця вежа. Непризначені лісозаготівельники працюватимуть тут доти, доки не буде назначено жодного лісозаготівельника.

en	Assigned tree harvesters
uk	Закріплені лісозаготівельні машини

en	Assigned tree planters will automatically plant saplings in all the forestry designations managed by this tower. Unassigned planters will work here as long as there is no planter assigned.
uk	Призначені посадники дерев будуть автоматично висаджувати саджанці у всіх лісових зонах, що керуються цією вежею. Непризначені посадники будуть працювати тут, доки не буде призначений жоден посадник.

en	Assigned tree planters
uk	Призначені лісопосадочні машини

en	Assigned vehicles will be allocated to transfer cargo exclusively for this building. This means that anytime an assigned vehicle performs a delivery this building has to be either source or destination of the cargo. This can be combined with routes assignment to form dedicated supply lines.
uk	Призначені вантажівки будуть обслуговувати виключно дану будівю. Це можна поєднати з призначенням маршрутів для формування виділених ліній постачання.

en	Assigned trucks will automatically refuel all the nearby excavators and tree harvesters.
uk	Призначені вантажівки автоматично заправлятимуть усі сусідні екскаватори та лісозаготовлюючі комбайни.

en	Assigned trucks will automatically serve all the excavators assigned to this tower.
uk	Призначені вантажівки обслуговуватимуть усі екскаватори, призначені цій диспетчерській вежі.

en	Assigned trucks
uk	Призначені вантажівки

en	Assigned trucks will follow this harvester which will load them with wood. Trucks will deliver the wood to the factory and return back to the harvester.
uk	Призначені вантажівки будуть слідувати за цим збирачем, який буде їх навантажувати деревиною. Вантажівки доставлятимуть деревину на фабрику та повертатимуться до збирача.

en	Accept assigned only
uk	Лише призначені

en	When enabled, only the assigned vehicles below will be allowed to collect or deliver cargo here.
uk	Якщо ввімкнено, лише призначені нижче транспортні засоби зможуть збирати або доставляти вантаж сюди.

en	There are no available vehicles of this type
uk	Немає доступних транспортних засобів такого типу

en	Click to assign this type of vehicle
uk	Натисніть, щоб призначити цей тип транспортного засобу

en	Ambient sounds (e.g. weather)
uk	Звуки навколишнього середовища (наприклад, погода)

en	Effects volume
uk	Гучність ефектів

en	Entities (e.g. machines, vehicles)
uk	Суб'єкти (наприклад, машини, транспортні засоби)

en	Master volume
uk	Загальна гучність

en	Music volume
uk	Гучність музики

en	User interface
uk	Інтерфейс користувача

en	Audio

en	Autosave interval
uk	Інтервал автозбереження

en	Every {0} minute
uk	Кожну {0} хвилину

en	Available to assign
uk	Доступні для призначення

en	Avg. production
uk	Сер. виробництво

en	Avg. damage
uk	Сер. шкода

en	FPS limit in background
uk	Обмеження FPS у фоновому режимі

en	Bakes organic products such as bread.
uk	Випікає органічні продукти, такі як хліб.

en	Baking unit
uk	Хлібопекарський агрегат

en	Latest transactions
uk	Останні операції

en	Prioritization
uk	Пріоритет

en	You can chose what ports to prioritize. If you enable output prioritization, all products from any input will be first attempted to output via the prioritized port. If that port cannot accept any more products, the other non-prioritized port will be used. Input prioritization works in a similar way.
uk	Ви можете визначити пріоритет портів. Якщо ви ввімкнете пріоритетність виводу, усі продукти з будь-якого входу спочатку намагатимуться вивести через пріоритетний порт. Якщо цей порт не може приймати більше продуктів, буде використаний інший порт без пріоритету. Аналогічним чином працює й визначення пріоритетів введення.

en	Enforce strictly even inputs
uk	Дотримуватись рівномірного вводу

en	Enforce strictly even outputs
uk	Дотримуватись рівномірного виведення

en	Even I/O ratios
uk	Рівномірні співвідношення введення/виведення

en	You can chose to enforce strictly even input/output product ratios. If you enable strict output ratio, products will be output to all output ports evenly. If a port cannot accept any more products, output will pause until the port gets freed-up. Input strict ratio works in a similar way.
uk	Ви можете змусити дотримання строго рівномірного співвідношення вхідного/вихідного продукту. Якщо ввімкнути дотримання вихідного коефіцієнту, продукти будуть виведені на обидва вихідні порти рівномірно. Якщо порт не може прийняти більше продуктів, виведення буде призупинено, доки порт не буде звільнено. Вхідне суворе співвідношення працює аналогічним чином.

en	Barrier (corner)
uk	Бар'єр (кутовий)

en	Barrier (cross)
uk	Бар'єр (хрест)

en	Barrier (ending)
uk	Бар'єр (кінцевий)

en	Barrier that blocks vehicle access.
uk	Бар'єр, що перешкоджає проїзду транспортних засобів.

en	Barrier (straight)
uk	Бар'єр (прямий)

en	Barrier (tee)
uk	Бар'єр (трійник)

en	Allows distillation of low-grade diesel but it is quite inefficient and produces a lot of waste.
uk	Виробляє дизельне пальне низькотехнологічним методом із утворенням великої кількості відходів.

en	Basic distiller
uk	Базовий дистилятор

en	Basic rack
uk	Базова стійка

en	Damage done: {0}
uk	Завдана шкода: {0}

en	Defeated!
uk	Поразка!

en	Our ship
uk	Наш корабель

en	Victory!
uk	Перемога!

en	Battle score
uk	Бойова міць

en	A beach vacation awaits! Because, of course, all of the best vacations come with mining, heavy industry, and factory automation. Farming and lumber challenges await you on these sandy shores, but abundant crude oil will sustain your infrastructure as the sunshine sustains your workers.
uk	Пляжна відпустка чекає! Бо, звісно, найкращі відпустки пов'язані з видобутком корисних копалин, важкою промисловістю та автоматизацією заводів. На цих піщаних берегах на вас чекають проблеми з сільським господарством і лісозаготівлею, але велика кількість сирої нафти буде підтримувати вашу інфраструктуру так само, як сонячне світло підтримує ваших робітників.

en	The Beach
uk	Пляж

en	Strong light helps other refugees to find your island and join you. This can help you to get more workers and some extra starting loot.
uk	Потужне світло допомагає іншим біженцям знайти ваш острів і приєднатися до вас.

en	Beacon
uk	Маяк

en	No more refugees available!
uk	Біженців більше не буде!

en	Note: active progress gets reset if the beacon gets interrupted
uk	Примітка: процес буде скинуто, якщо перервати роботу маяка

en	Expecting {0} refugee in less than:
uk	Очікується {0} біженець у менше ніж:

en	{0} enables you to bring more people to your island and get more workers. It needs a constant supply of power from a {1}. And running the {0} requires {2}. Refugees who find you via {0} will also bring extra resources with them. Also make sure you have enough housing for new refugees as homelessness can negatively affect {2}.
uk	{0} дозволяє залучати більше людей ( і збільшує працівників) на ваш острів. Він потребує постійного живлення від {1}. Працюючий {0} споживає {2}. Біженці, які знайдуть вас через {0}, також принесуть із собою додаткові ресурси. Також переконайтеся, що у вас достатньо житла для нових біженців, оскільки бездомність може негативно вплинути на {2}.

en	Please note that localizations are currently done by our amazing community and we provide them on best-effort basis.
uk	Зверніть увагу, що локалізацією наразі займається наша чудова спільнота, і ми надаємо її в міру можливості.

en	Birch tree
uk	Береза

en	Birch tree (dry)
uk	Береза (суха)

en	Base
uk	База

en	Disease
uk	Хвороба

en	Edicts
uk	Накази

en	Health
uk	Здоров'я

en	Radiation
uk	Радіація

en	Starvation
uk	Голод

en	{0} backup file located in the same directory
uk	{0} файл резервної копії, розташований у тому ж каталозі

en	Export currently selected blueprint or folder as a string into the clipboard.
uk	Експортувати поточний вибраний проєкт або папку як рядок до буферу обміну.

en	Create a new blueprint by selecting an area of existing structures.
uk	Створити нове креслення що включатиме обрані структури.

en	Add a new blueprint by pasting text from a clipboard.
uk	Додати новий проєкт використовуючи вміст буферу обміну.

en	Place the current blueprint into the world.
uk	Розмістити поточну схему.

en	Some items could not be loaded. Either the blueprint is too old or was made with mods that are currently not present.
uk	Деякі елементи не завантажено. Проєкт або занадто старий, або був створений з модами, які відсутні.

en	Content missing:
uk	Відсутні:

en	Delete
uk	Видалити

en	Are you sure you want to delete '{0}'? This cannot be undone.
uk	Ви впевнені, що бажаєте видалити '{0}'? Скасувати цю операцію буде неможливо.

en	Delete the selected item.
uk	Видалити вибране.

en	Backup failure
uk	Невдале створення резервної копії

en	The library was saved but there was an issue to create a backup file (check that the game has file access permission).
uk	Бібліотеку було збережено, але виникла проблема зі створенням резервної копії (перевірте, чи має гра дозвіл на доступ до файлів).

en	Failed to load
uk	Невдале завантаження

en	Failed to load the library due to incorrect format. Any new changes will overwrite it.
uk	Не вдалося завантажити бібліотеку через некоректний формат. Зауважте, що будь-які зміни у змісті бібліотеки призведуть до її перезапису.

en	Failed to load the library as access to the file was denied.
uk	Не вдалося завантажити бібліотеку, оскільки доступ до файлу було заборонено.

en	Failed to save
uk	Не вдалося зберегти

en	Failed to save the library (check that the game has file access permission).
uk	Не вдалося зберегти бібліотеку (перевірте, чи має гра дозвіл на доступ до файлів).

en	Synchronized
uk	Синхронізовано

en	The following items will be downgraded on placement as they are not available yet:
uk	Недосліджені елементи будуть замінені доступними аналогами:

en	The following items are not available yet:
uk	Наступні елементи ще не доступні:

en	Blueprints
uk	Креслення

en	Blueprints are not available as {0} is not operational
uk	Схеми недоступні, оскільки {0} не працює

en	Produces high pressure steam by burning loose products (such as coal) to boil water.
uk	Виробляє пару високого тиску, доводячи воду до кипіння шляхом спалення сипучого палива (такого як вугілля).

en	Boiler
uk	Котел

en	Produces high pressure steam by boiling water. Basically a giant kettle. But not recommended for tea preparation.
uk	Виробляє пар високого тиску шляхом кип'ятіння води. Такий собі гігантський чайник. Але не рекомендується для приготування чаю.

en	Boiler (electric)
uk	Котел (електричний)

en	Produces high pressure steam by burning gas.
uk	Виробляє пару високого тиску шляхом спалювання газу.

en	Boiler (gas)
uk	Котел (газовий)

en	Remove boost
uk	Скасувати прискорення

en	Boost
uk	Прискорення

en	Doubles the throughput while consuming Unity. Also ignores electricity requirement
uk	Подвоює пропускну здатність, споживаючи Єдність. Також ігнорує вимоги щодо електроенергії

en	Brick surface
uk	Цегляна поверхня

en	Extracts clay out of dirt and produces bricks.
uk	Виготовляє цеглу з глини, яка входить до складу ґрунту.

en	Brickworks
uk	Цегляний завод

en	Ship bridge
uk	Корабельний місток

en	Provides advanced radar capabilities.
uk	Покращує можливості радара.

en	Ship bridge II
uk	Корабельний місток II

en	Provides advanced radar capabilities.
uk	Покращує можливості радара.

en	Ship bridge III
uk	Корабельний місток III

en	Build {0} and ensure {1} gets delivered to {2}
uk	Побудуйте {0} та переконайтеся, що {1} буде доставлено до {2}

en	Buildings
uk	Будівлі

en	Buildings (for vehicles)
uk	Будівлі(для транспортних засобів)

en	Build
uk	Будівництво

en	Disposes solid waste by burning it
uk	Утилізує тверді відходи спалюючи їх

en	Burner (solid)
uk	Твердопаливний котел

en	Camera
uk	Камера

en	Vertical field of view
uk	Вертикальне поле огляду

en	Camera
uk	Камера

en	Cancel
uk	Скасувати

en	{entity}: No available place to dump products
uk	Немає доступного місця для відвантаження продукції

en	Captain's office is not available
uk	Головний офіс не працює

en	Captain's office I
uk	Кабінет капітана I

en	Captain's office II
uk	Кабінет капітана IІ

en	Instantly remove cargo from this truck (into any available storage or shipyard)
uk	Миттєво прибрати вантаж з ціїє вантажівки (в будь-яке доступне сховище або верф)

en	Once built, a repaired cargo ship can dock here and transfer its cargo via attached cargo depot modules.
uk	Після побудови, відремонтоване вантажне судно може пришвартуватися тут і розвантажуватись у приєднані буферні склади.

en	Cargo depot has no module available
uk	До вантажного причалу не прибудовано буферні сховища

en	Cargo depot has no cargo ship
uk	Депо не має вантажного судна

en	Cargo depot module is not compatible with the assigned contract
uk	Тип буферного сховища не підходить для обраного контракту

en	Fluid module (S)
uk	Рідинний буферний склад (S)

en	Fluid module (M)
uk	Рідинний модуль (M)

en	Fluid module (L)
uk	Рідинний буферний склад (L)

en	Loose module (S)
uk	Модуль-бункер (S)

en	Loose module (M)
uk	Модуль-бункер (M)

en	Loose module (L)
uk	Модуль-бункер (L)

en	No product assigned to cargo module
uk	Буферне сховище без товарної спеціалізації

en	Unit module (S)
uk	Проміжний склад (S)

en	Unit module (M)
uk	Проміжний склад (M)

en	Unit module (L)
uk	Проміжний склад (L)

en	Cargo depot
uk	Вантажний причал

en	Product to export
uk	Товар на експорт

en	Product to import
uk	Товар на імпорт

en	Cargo depot (2)
uk	Вантажний причал (2)

en	Cargo depot (4)
uk	Вантажний причал (4)

en	Cargo depot (6)
uk	Вантажний причал (6)

en	Cargo depot (8)
uk	Вантажний причал (8)

en	Assign a contract
uk	Укласти договір

en	Import from mine / oil rig
uk	Імпорт з шахти/нафтової вишки

en	How would you like to use this depot?
uk	Як ви хочете використати цей вантажний причал?

en	Cargo depot can be used either to import products from your mines and oil rigs or to perform a contract. Cargo depot can be assigned only to a single contract and once it is assigned, its ship will automatically perform the assigned contract given there are correct modules with correct products assigned. When cargo depot is assigned a contract it cannot perform any other duties such as importing products from mines and oil rigs.
uk	Вантажний склад може використовуватися як для імпорту продукції з ваших шахт і нафтових вишок, так і для виконання контракту. Вантажний склад може бути закріплений тільки за одним контрактом, як тільки він буде призначений, його корабель автоматично виконає договір, якщо є правильні модулі з правильною призначеною продукцією. Коли на вантажний склад присвоюється контракт, він не може виконувати будь-які інші обов'язки, такі як імпорт продукції з шахт і нафтових вишок.

en	Cargo depot module for transferring fluid materials (such as oil). It can be built in any empty slot of a cargo depot. Unloads cargo {0} faster comparing to the basic module.
uk	Модуль вантажного депо для розвантаження рідких матеріалів (наприклад, нафти). Його можна вбудувати в будь-який порожній слот вантажного депо. Розвантажує вантаж {0} швидше порівнянно з базовим модулем.

en	Cargo depot module for transferring fluid materials (such as oil). It can be built in any empty slot of a cargo depot.
uk	Модуль вантажного депо для розвантаження рідких матеріалів (наприклад, нафти). Його можна вбудувати в будь-який порожній слот вантажного депо.

en	Cargo depot module for transferring loose materials (such as coal). It can be built in any empty slot of a cargo depot. Unloads cargo {0} faster comparing to the basic module.
uk	Модуль вантажного депо для розвантаження сипучих матеріалів (наприклад, бокситів). Його можна вбудувати в будь-який порожній слот вантажного депо. Розвантажує вантаж {0} швидше в порівнянні з базовим модулем.

en	Cargo depot module for transferring loose materials (such as coal). It can be built in any empty slot of a cargo depot.
uk	Модуль вантажного причалу для розвантаження сипучих матеріалів (наприклад, вугілля). Його можна вбудувати в будь-який порожній слот вантажного причалу.

en	Cargo depot module for transferring units of products (such as construction parts). It can be built in any empty slot of a cargo depot. Unloads cargo {0} faster comparing to the basic module.
uk	Відділ депо для переміщення виробів (наприклад, будматеріали). Можна збудувати у вільному місці вантажного сховища. Розвантаження проходить швидше на {0} від початкового відділу.

en	Cargo depot module for transferring units of products (such as construction parts). It can be built in any empty slot of a cargo depot.
uk	Відділ депо для переміщення виробів (наприклад, будматеріали). Можна збудувати у вільному місці вантажного сховища.

en	No cargo depot modules built.
uk	Модулі вантажного депо не побудовані.

en	Waiting until there is enough cargo to pick up.
uk	Очікує достатньої кількості вантажу.

en	There is nothing to pick up.
uk	Відсутні товари для погрузки.

en	Ship is being unloaded.
uk	Корабель розвантажується.

en	Reduce ship speed & save fuel
uk	Зменшити швидкість для економії палива

en	Reduce ship speed by {0} to reduce overall fuel consumption by {1}.
uk	Знижує швидкість судна на {0} та витрату пального на {1}.

en	Journey options
uk	Налаштування судна

en	Round trip duration
uk	Часу на рейс

en	Does not include the time needed to (un)load cargo on your island.
uk	Не враховує часу загрузки та розгрузки в порту.

en	Not available
uk	Недоступно

en	Already requested
uk	Наказ вже віддано

en	Not enough unity to perform assigned contract
uk	Не вистачає єдності для виконання цього контракту

en	Depart now
uk	Вирушити зараз

en	Request the ship to depart immediately to avoid further waiting
uk	Відправити вантажне судно негайно, не чекаючи, коли судно буде повністю завантаженим

en	{entity} is low on fuel
uk	{entity} потребує палива

en	Number of ships available (repaired) / number of ships discovered.
uk	Кількість наявних (відремонтованих) / виявлених кораблів.

en	The cargo ship departs automatically when there is enough cargo to collect on the world map. Each journey of the ship has a fixed cost of fuel that is based on the size of the ship. Larger ships are more efficient in fuel consumption (they get upgraded automatically with cargo depot upgrade). The ship doesn't need to be assigned to individual mines / oil rigs, it collects cargo automatically. It can transport multiple types of products at the same time and will make sure all of them are supplied (it will depart anytime any of its products need to be transported).
uk	Вантажне судно відправляється автоматично коли на карті світу достатньо ресурсів для збору. Кожна подорож використовує фіксовану кількість палива в залежності від розміру судна. Великі суда більш ефективні у використанні палива (вони покращуються автоматично разом з покращенням вантажної пристані). Немає необхідності назначати їх до шахти чи нафтової скважини, вони збирають вантаж автоматично. Може перевозити різні типи продкуції за один раз.

en	Cargo Ship
uk	Вантажне судно

en	Cargo Ship
uk	Вантажне судно

en	Cargo Ship
uk	Вантажне судно

en	Cargo Ship
uk	Вантажне судно

en	Damaged cargo ship
uk	Пошкоджене вантажне судно

en	Cargo
uk	Вантаж

en	Casts molten materials into slabs.
uk	Відливає розплавлений матеріал в злитки.

en	Metal caster
uk	Ливарня

en	Casts molten materials into slabs. This one also utilizes water for cooling.
uk	Відливає розплавлений матеріал в злитки. Ця машина використовує воду для охолодження.

en	Cooled caster
uk	Ливарня з охолодженням

en	Cooled caster II
uk	Ливарня з охолодженням II

en	Metal caster II
uk	Ливарня II

en	Once applied, you won't be able to change these options again for {0} (in-game):

en	Are you sure?
uk	Ви впевнені?

en	No difficulty setting changes found

en	Change history ({0})
uk	Історія змін ({0})

en	{0} char
uk	{0} символ

en	Uses wood to create coal but it is quite inefficient.
uk	Використовує деревину для виробництва вугілля, проте це досить неефективно.

en	Coal maker
uk	Випалювач вугілля

en	Performs variety of chemical recipes including processing of fluids and their packaging.
uk	Виробляє хімікати.

en	Chemical plant
uk	Хімічний завод

en	Chemical plant II
uk	Хімічний завод II

en	Enables to raise chickens for eggs and meat. Chickens need to be provided with water and animal feed. To obtain some chickens you can trade with a village on the world map.
uk	Дозволяє порати курей задля яєць та м'яса. Необхідне забезпечення: вода та корм. Курей можна придбати, торгуючи с іншими поселеннями на карті світу.

en	Chicken farm
uk	Птахофабрика

en	Remove surface

en	Designates an area of surface to be removed by trucks.

en	{0} to learn more
uk	{0} щоб дізнатись більше

en	Copy settings
uk	Копіювати налаштування

en	Close
uk	Закрити

en	Cloudy
uk	Хмарно

en	Coal mine
uk	Вугільна шахта

en	Cobblestone
uk	Бруківка

en	Community Hub

en	This disease happens naturally and cannot be completely avoided. However the impact of it can be significantly reduced by having a hospital provided with medical supplies.
uk	Ця хвороба виникає природно і запобігти її виникненю не можливо. Однак її вплив можливо значно зменшити, якщо побудована лікарня забезпечена медикаментами.

en	Cold
uk	Застуда

en	Collect
uk	Забрати

en	Collected
uk	Зібрано

en	Presses loose items into compact units for easier transportation. A shredder can be used to restore compacted products back to their uncompacted state.
uk	Спресовує сипучі продукти в компактні блоки для полегшення транспортування. Подрібнювач можна використовувати для відновлення ущільнених продуктів до їхнього вихідного стану.

en	Compactor
uk	Ущільнювач

en	{0} PFlops
uk	{0} Петафлопс

en	{0} PF
uk	{0} ПФ

en	{0} TFlops
uk	{0} Терафлопс

en	{0} TF
uk	{0} ТФ

en	current demand / current production | Max production capacity
uk	поточний попит / поточне виробництво | Максимальна виробнича потужність

en	Computing statistics
uk	Обчислювальна статистика

en	High-power mixer that creates concrete.
uk	Потужний змішувач для виробництва бетону.

en	Concrete Mixer
uk	Бетонозмішувач

en	High-powered mixer that creates concrete. Also provides alternative recipes for concrete.
uk	Потужний змішувач для виробництва бетону. Також надає альтернативні рецепти бетону.

en	Concrete Mixer II
uk	Бетонозмішувач II

en	Concrete Mixer III
uk	Бетонозмішувач III

en	Reinforced surface

en	Mods
uk	Модифікації

en	Warning: Adding or removing mods from a save may not work and may cause game loading to fail.

en	Hooray!
uk	Ура!

en	Conflicts with:

en	Conifer forest

en	Constructing
uk	Будівництво

en	Construction paused
uk	Будівництво призупинено

en	Deconstructing
uk	Знесення

en	Deconstruction paused
uk	Демонтаж призупиненно

en	Preparing upgrade
uk	Підготовка до модернізації

en	Upgrading
uk	Модернізація

en	Cost:
uk	Ціна:

en	Working
uk	Виконується

en	Paused
uk	Призупинено

en	Ready
uk	Готово

en	Waiting for materials delivery
uk	Очікує доставки матеріалів

en	Waiting for materials removal
uk	Очікує вивезення матеріалів

en	Consumed last month
uk	Спожито минулого місяця

en	Consumed this month
uk	Спожито цього місяця

en	Consumer electronics consumption increased by {0}, unity given for it increased by {1}
uk	Споживання побутової електроніки збільшилося на {0}, приріст єдності складає {1}

en	More consumer electronics
uk	Більше побутової електроніки

en	Consumer electronics
uk	Побутова електроніка

en	Use surplus power only
uk	Використовувати лише надлишкову потужність

en	When enabled, this consumer will become a surplus consumer and will only be using power made by generators that allow to supply surplus consumers (e.g. solar panels). Also, in case this is enabled, lack of power is not reported as an issue.
uk	Якщо увімкнено, цей споживач працюватиме лише на енергії, виробленій генераторами, які дозволяють живити надлишкові споживачі (наприклад, сонячні батареї). Також, якщо цей параметр увімкнено, нестача електроенергії у цій будівлі не буде звітуватись як проблема.

en	Consumption
uk	Споживання

en	Continue
uk	Продовжити

en	The selected save file requires mods that are not available. Go to the load menu and click the '{0}' button to learn more.
uk	Вибраний файл збереження потребує модифікаціїї, які недоступні. Для додаткової інформації тисніть '{0}' в меню загрузки.

en	Assign
uk	Призначити

en	Establish
uk	Укласти

en	Will pay the Unity cost shown and establish this contract so it can be performed by your cargo ship.
uk	Сплатіть вказану ціну Єдності і укладіть цей договір, щоб він міг бути виконаний вашим вантажним кораблем.

en	Exchange cost
uk	Вартість обміну

en	Monthly cost
uk	Щомісячна вартість

en	Unassign
uk	Скасувати призначення

en	Some modules contain incompatible product - {0}
uk	Деякі модулі містять несумісний продукт - {0}

en	Some modules are not supported - {0}
uk	Деякі модулі не підтримуються - {0}

en	Assigned contract
uk	Призначений контракт

en	Shows the currently assigned contract. Product on the left side is the one you are exporting (selling) and the one on the right side is being imported. The displayed traded volumes are calculated based on all the cargo depot's modules that are assigned with corresponding products. If there isn't any corresponding cargo depot module for both the products then the estimates will show a question mark.
uk	Вказує поточний призначений контракт. Продукт з лівого боку - це той, який ви експортуєте (продаєте), а той, що праворуч, імпортується. Обсяги торгів, що відображаються, розраховуються на основі всіх сховищ вантажного причалу, яким призначені відповідні продукти. Якщо для обох продуктів немає відповідного модуля вантажного причалу, оцінки будуть позначені знаком питання.

en	Cannot be canceled as it is currently assigned to at least one cargo depot
uk	Не можна скасувати, доки вантажний причал виконує контракт

en	Some of the traded products are not researched yet
uk	Деякі з товарів, що продаються, ще не досліджені

en	There isn't any contract established. You can establish one and then assign it to one of your cargo depots.
uk	Нема укладених контрактів. Ви можете укласти їх, а потім призначити їх вантажним причалам.

en	Ship size:
uk	Розмір корабля:

en	{0} module
uk	{0} відсік

en	Contracts
uk	Контракти

en	Lists all the contracts available. Product on the left side is the one you are exporting (selling) and the one on the right side is being imported. Contracts are meant to be used on a more permanent basis (when compared to quick trade). A contract has to be assigned to your cargo depot (not to a trading dock like in case of quick trade). In order to assign a contract, it has to be established first which has one-time Unity cost. Established contract also costs a smaller monthly Unity fee and you also pay a Unity fee for every cargo exchanged (depends on the amounts exchanged). To see the maximum amount of quantities that can be transferred in one ship journey, use the dropdown to select the size of a ship you are going to use. In case of more complex products, you can hover over the yellow 'diamond' icon to see their production value. Contracts are generally lucrative (especially when you're exporting complex products) but it highly depends on the efficiency of your factory - so they are generally recommended for advanced factories.
uk	Список доступних контрактів. Зліва від стрілки товар, що продається, справа - купований. Контракти призначені для постійного товарообігу (на відміну обміну). Контракт має бути призначений вантажному причалу (а не торговому причалу, що використовується під час обмінів). Щоб призначити контракт, спочатку необхідно укласти його за Єдність. Контракти також мають щомісячну вартість Єдності. До того ж ви платите комісію за кожен вантаж, що обмінюється (залежить від обмінюваних обсягів). Щоб побачити кількість вантажу, яку можна перевезти за один рейс, виберіть розмір судна в списку, що розкривається. У разі більш складних продуктів ви можете навести курсор на жовту піктограму «діаманта», щоб побачити вартість виробництва. Контракти, як правило, прибуткові (особливо коли ви експортуєте високотехнологічні продукти), але це залежить від ефективності вашого виробництва.

en	Controls
uk	Керування

en	Improves water efficiency of a power plant by recovering some steam back to water.
uk	Підвищує ефективність використання води електростанцією за рахунок рекуперації деякої кількості пари назад у воду.

en	Cooling tower
uk	Градирня

en	Cooling tower (large)
uk	Градирня (велика)

en	Purifies copper by electrolytic refining to over 99.95% purity.
uk	Очищає мідь шляхом електролізу до чистоти 99,95%.

en	Copper electrolysis
uk	Електролізер міді

en	Click on a structure to copy its configuration and then click again to apply it. You can also drag the cursor over multiple structures to apply the configuration at once.
uk	Натисніть на конструкцію, щоб скопіювати її налаштування, тоді натисніть знову щоб їх застосувати. Можливо також протягнути курсор над кількома конструкціями, щоб застосувати конфігурацію до них усіх.

en	Copy
uk	Копіювати

en	Copied to clipboard!
uk	Скопійовано в буфер!

en	Click to copy the source string into the clipboard.
uk	Натисніть, щоб скопіювати у буфер обміну.

en	Copy
uk	Копіювати

en	Hold the shortcut key to prevent copying original configuration while placing new structures
uk	Утримуйте гарячу клавішу, якщо не бажаєте копіювати настройки при плануванні нових будівель

en	Click or drag over an area of structures to copy them.
uk	Копіює будівлі або групу бідівель у виділеній області.

en	Costs

en	The remnants of a colossal meteorite impact have given rise to the Crater, unearthing a treasure trove of valuable natural resources. But beware: the ringing mountains are all that stands between your factory and a watery end. They’re a tempting target for excavation and expansion, though, so careful planning and preparation is advised. Hey, if we have any trouble with water, I volunteer Jimmy to build a levee – he’s been looking for something to take his mind off Insula Mortis. This unique map is part of the Supporter’s edition, thanks for your generous support, Captain!
uk	Ходять чутки, що цей кратер утворився не природним шляхом, а є давно занедбаною урановою копальнею. Незважаючи на те, що урану більше немає, багато цінних ресурсів все ще залишаються незахищеними. Вам потрібно бути дуже обережним, щоб не порушити зовнішній периметр, інакше океан затопить весь кратер!

en	The Crater
uk	Кратер

en	Credits
uk	Розробники

en	Canola
uk	Рапс

en	Corn
uk	Кукурудза

en	Estimate: {0} in {1}
uk	Збір за {0} місяць

en	Duration left to harvest this crop as long as there is enough water. Otherwise delays will occur.
uk	Час, що залишився до збирання цієї культури, за умови що буде достатньо води. Інакше виникнуть затримки.

en	Flowers
uk	Квіти

en	Fruits
uk	Фрукти

en	Green manure
uk	Сидерати

en	No crop
uk	Без посівів

en	Poppy
uk	Мак

en	Potato
uk	Картопля

en	Soybeans
uk	Соя

en	Sugar cane
uk	Цукрова тростина

en	Tree sapling
uk	Саджанець дерева

en	Vegetables
uk	Овочі

en	Wheat
uk	Пшениця

en	Farm: Could not store all {0} after harvest
uk	Ферма: не вдалося зберегти весь урожай - {0}

en	Farm: {0} lost due to lack of fertility
uk	Ферма: {0} втрачена через відсутність родючості

en	Farm: {0} lost due to lack of workers
uk	Ферма: {0} втрачено через брак працівників

en	Farm: {0} lost due to lack of water
uk	Ферма: {0} втрачено через брак води

en	Harvest now
uk	Зібрати врожай

en	Will harvest the current crop prematurely. Estimated yield: {0}
uk	Зібрати врожай достроково. Очікувана кількість : {0}

en	Harvest stats
uk	Статистика врожаю

en	Previous harvest stats
uk	Статистика попереднього врожаю

en	Farm: {0} lacks workers
uk	Ферма: {0} недостатньо працівників

en	{0} without water. Crop will survive up to {1}
uk	Затримка врожаю на {0} місяці(в)

en	Total accumulated delay during which this crop wasn't growing due to lack of water. This is typically fine for early farms and crops with low water sensitivity. However more sensitive crops can dry out.
uk	Загальна затримка росту врожаю через недостатню кількість води. Зазвичай це не є страшним для ранніх ферм та посухостійких культур. Але більш вологолюбні рослини можуть загинути.

en	Greenhouse required
uk	Потрібна теплиця

en	Crop schedule
uk	Сівозміна

en	Each farm can be set up with a crop rotation schedule up to 4 seasons long. Crops will be grown in order from left to right, any missing crops will be automatically skipped. For example, to set up a two crop rotation select two crops in the schedule and leave everything else blank. Crop rotation can be important for farm’s fertility.
uk	Для кожної ферми є можливість налаштувати сівозміну до 4-х сезонів. Культури будуть вирощуватись по черзі зліва направо. Пропущені слоти будуть ігноруватись. Наприклад: щоб налаштувати сівозміну для двох культур - вкажіть їх в двох слотах - решту слотів залиште порожніми. Сівозміна важлива для родючості грунтів.

en	Click to force the farm to move to the next slot in the schedule; any progress made on the current crop will be lost.
uk	Натисніть, щоб змусити ферму перейти до наступного слота в розкладі; будь-який прогрес, досягнутий на поточному врожаї, буде втрачено.

en	Dead: low fertility
uk	Врожай загинув: низька родючість

en	Dead: no workers
uk	Врожай втрачено: недостатньо робітників

en	Dead: no water
uk	Врожай загинув. Відсутня вода

en	Removed for change
uk	Підготовка до нового посіву

en	Was delayed by {0} due to lack of water
uk	Затримка на {0} через нестачу води

en	{0} less yield due to premature harvest
uk	На {0} меньше через достроковий збір врожаю

en	{0} less due to lack of fertility
uk	На {0} менше через низьку родючість

en	{0} less yield due to lack of water
uk	На {0} менше через брак води

en	Was {0} without water
uk	Був {0} без води

en	{0} more yield thanks to bonus such as edicts
uk	Зростання результатів на {0} завдяки бонусам, таким як укази

en	{0} more yield thanks to fertility
uk	На {0} більше завдяки родючості

en	Waiting for better fertility
uk	В очікуванні кращої родючості

en	Cannot start, waiting
uk	Не може почати, очікування

en	Waiting for water or rain
uk	В очікуванні води або дощу

en	Farm: {0} will dry out due to lack of water
uk	Ферма: Врожай {0} засохне через відсутність води

en	Crushes ores into more fine grained materials so they can be used in advanced processing.
uk	Подрібнює руду до більш дрібних матеріалів, щоб їх можна було використовувати в подальшій переробці.

en	Crusher
uk	Дробарка

en	Large crusher for better efficiency and increased throughput.
uk	Велика дробарка для кращої ефективності та збільшення пропускної здатності.

en	Crusher (large)
uk	Дробарка (велика)

en	Welcome to Curland, the slender and elongated island bursting with space and natural riches. Its curly shape adds a delightful challenge to constructing sizable factories – prepare to make a robust logistics network capable of traversing the lengthy distances along its elegant curl. For the adventurous, consider connecting the ends to establish a circular logistics loop, turning the island's weakness into a strategic advantage. Rumors of a substantial crude oil deposit circulate, but it has yet to be found.
uk	Гарний острів, багатий на природні ресурси, але його вигнута форма ускладнює будівництво великих заводів. Ви навіть можете спробувати з'єднати два кінці, щоб вийшло коло!

en	Curland
uk	Керленд

en	Months left: {0} | Health: {1} | Mortality: {2}
uk	Залишилося місяців: {0} | Здоров'я: {1} | Смертність: {2}

en	No active disease
uk	Немає активного захворювання

en	Current disease
uk	Поточне захворювання

en	From time to time diseases appear in your settlement. Some diseases occur as a consequence of lack of facilities in your settlement. Some are just seasonal diseases that can't be affected much. When your ship goes for explorations, her crew can bring more severe versions of seasonal diseases back to the island.
uk	Іноді у вашому поселенні виникають хвороби. Деякі хвороби виникають через відсутність зручностей у вашому поселенні. Деякі з них просто сезонні захворювання, на які не можна сильно вплинути. Коли ваш корабель відправляється на розвідку, його команда може принести на острів важкі форми сезонних захворювань.

en	Current research
uk	Поточне дослідження

en	You can further fine tune all settings below. These settings are also available in-game.

en	Custom maps

en	Cut
uk	Вирізати

en	Click or drag over an area of non-constructed structures to cut them and make them available for new placement
uk	Клікніть або протягніть над розміщеними але не непобудованими структурами для того, щоб їх вирізати. Це дасть змогу розмістити їх на новому місці

en	{0} (damaged)
uk	{0} (пошкоджений)

en	Datacenter is used to host server racks that you add to it. It is highly scalable and makes computing more affordable. Each added server rack provides computing. It is worth noting that each server rack has its power, cooling, and maintenance demands. However, some people say that all it does is to persist and search in a vast collection of pictures of cats and memes - we were not able to debunk this.
uk	Датацентр необхідний для розміщення серверів у стійках, які можна додавати до нього. Кожна така серверна стійка забезпечує певний ресурс обчислювальної потужності, що може бути використана у межах острову для організації роботи вдосконалених виробництв - таких як роботизовані верстати та цехи, або виробництво мікрочіпів. Варто зауважити, що кожна стійка із серверами має певні вимоги для функціонування - потребує живлення, охолодження, та сервісного обслуговування. Втім, деяки люди кажуть, що насправді весь корисний функціонал цієї споруди обмежується лише тим, що воно займає певний обсяг пространства, та допомагає у пошуку фото котиків, або мемів. І цю думку не вдалося спростувати.

en	Data center
uk	Дата центр

en	Year {0}

en	Paint

en	Decrease priority
uk	Зменшити пріоритет

en	Concrete surface

en	Are you sure you want to delete {0}?

en	Oops! Failed to delete {0}!
uk	Не вдалось видалити {0}!

en	Save file {0} was deleted.
uk	Збереження {0} було видалене.

en	Hold the shortcut key (while destroying) to remove the entire conveyor belt or pipe
uk	Утримуйте клавішу натиснутою, щоб знести транспортер або трубу повністю

en	Hold the shortcut key (while destroying) to also quick remove all the materials with Unity
uk	Утримуйте клавішу при зносі, щоб швидко перемістити ресурси на склад (за Єдність)

en	Click or drag over an area of structures to demolish them
uk	Тицніть або перетягніть площу зі спорудами для їх знищення

en	Demand
uk	Вимога

en	Demolish
uk	Знести

en	Dumping designation
uk	Розмітка місця скидання

en	Forestry designation
uk	Розмітка лісництва

en	Leveling designation
uk	Планування ландшафту

en	Mining designation
uk	Розмітка місця видобутку

en	Tree harvesting designation
uk	Розмітка лісозаготовки

en	Invalid position.
uk	Недопустиме розміщення.

en	Right click & drag to remove existing designations
uk	Натисніть допоміжну кнопку миші (зазвичай права) та виділіть зону, щоб зняти розмітку

en	Designations
uk	Розмітки

en	Can't paint over terrain.

en	Cannot start dumping here yet, all the edges are too high above the terrain.
uk	Вантажівки невзмозі добратися до зони скидання породи - зависоко над поверхнею.

en	Cannot start forestry here yet, ground is not fertile.
uk	Наразі неможливо розпочати лісництво на цій ділянці через недостатню родючість ґрунту.

en	Cannot start leveling terrain here yet, all the edges are too low/high above the terrain.
uk	Неможливо змінити рельєф, краї розташовані занадто низько/високо над рельєфом місцевості.

en	Cannot start mining here yet, all the edges are too deep below the terrain.
uk	Неможливо розпочати видобуток породи - зона добутку занизько під поверхнею.

en	Must be managed by a forestry tower area.
uk	Нове лісництво повинне знаходитись на території диспетчерської вежі лісництва.

en	Must be managed by a mining tower area.
uk	Кар'єрні роботи повинні керуватися з диспетчерської вежі.

en	Burns diesel to create electricity.
uk	Спалює дизпаливо - виробляє електроенергію. Магія

en	Diesel generator
uk	Дизель-генератор

en	More powerful generator. Can also serve as a power backup.
uk	Більш потужний генератор. Також може слугувати резервним електроживленням.

en	Diesel generator II
uk	Дизельний генератор II

en	Difficulty: {0}
uk	Складність: {0}

en	Standard construction cost
uk	Стандартна вартість будівництва

en	Increased construction cost

en	More profitables contracts and cheaper loans

en	Standard contracts and more expensive loans

en	Standard contracts and loans

en	Milder diseases

en	More severe diseases

en	Standard disease severity

en	Reduced resource consumption by settlements

en	Increased resource consumption by settlements

en	Standard resource consumption by settlements

en	Reduced fuel consumption for vehicles and cargo ships

en	Increased fuel consumption for vehicles and cargo ships

en	Standard fuel consumption for vehicles and cargo ships

en	Faster growth for crops and trees

en	Slower growth for crops and trees

en	Standard growth speed for crops and trees

en	Reduced maintenance consumption

en	Increased maintenance consumption

en	Standard maintenance consumption

en	Increased mining yield

en	Reduced mining yield

en	Standard mining yield

en	Reduced impact of pollution and increased base population health

en	Increased impact of pollution

en	Standard impact of pollution

en	Increased rainfall and water collection

en	Reduced rainfall and water collection

en	Standard rainfall and water collection

en	Reduced research cost

en	Increased research cost

en	Standard research cost

en	Difficulty settings saved!

en	Increased Unity generation

en	Increased Unity generation. Some Unity actions are more expensive.

en	Standard Unity generation

en	Gradually stops

en	Runs on Unity

en	Slows down

en	Stops working

en	You can set up a dedicated {0} mine in case you don't have enough of it.
uk	У разі нестачі матеріалу {0} можна облаштувати його видобуток у додатковому кар'єрі.

en	Disabled
uk	Відключено

en	Discard all
uk	Знищити все

en	Are you sure you want to permanently discard all the {0} stored here?
uk	Ви впевнені що необхідно остаточно знищити весь обсяг матеріалу {0}, що зберігається тут?

en	This product cannot be discarded.
uk	Цей продукт неможливо знищити.

en	Discard
uk	Відміна

en	Has to be discovered by exploring the world map
uk	Спочатку потрібно виявити на карті світу

en	Flu
uk	Грип

en	{0} (mild)
uk	{0} (слабка форма)

en	{0} (moderate)
uk	{0} (середня форма)

en	{0} (severe)
uk	{0} (тяжка форма)

en	{0} (very severe)
uk	{0} (дуже тяжка форма)

en	{0} (deadly)
uk	{0} (смертельна форма)

en	Dismiss
uk	Відміна

en	The entry point for advanced crude oil processing. Separates oil into two components for additional processing into useful resources.
uk	Початковий етап нафтопереробки. Розділяє нафту на два компоненти для подальшої переробки на корисні ресурси.

en	Distillation (stage I)
uk	Перегонка (етап I)

en	Introduces extra distillation step to expand oil processing capabilities.
uk	Додає ще один етап перегонки для розширення можливостей по перегонці нафти.

en	Distillation (stage II)
uk	Перегонка (етап II)

en	Distillation (stage III)
uk	Перегонка (етап III)

en	DLC

en	Cargo docks
uk	Вантажні пристані

en	Do not show again
uk	Не показувати знову

en	Configures the offset to the maximum height of the dumped pile relative to the tip of the stacker.
uk	Визначає на яку максимальну висоту буде скинуто матеріали.

en	Nothing allowed to be dumped
uk	Пусто

en	What can be dumped here
uk	Що тут можливо скидати

en	Configures which materials are allowed to be dumped by trucks on the designations that are managed here.
uk	Налаштовує, які матеріали та ресурси можливо скидати в зону скидання диспетчерської вежі.

en	What can be dumped by trucks
uk	Що можна вивантажувати вантажівкам

en	Configures which products are allowed to be dumped by trucks on dumping designations on your island. Each mine tower has its own filter to override and fine-tune what can be dumped in the area it manages.

en	Can be dumped only in Mine control tower's area with a dumping filter set or by enabling this product in the global dumping filter.
uk	Скинути можна лише в районі диспетчерської вежі з встановленим фільтром скидання або увімкнувши цей продукт у глобальному фільтрі скидання.

en	Dump offset
uk	Висота скидання

en	Economy

en	Industrial edicts
uk	Промислові накази

en	Population edicts
uk	Адміністративні накази

en	Health is too low (is: {0}, required: {1})
uk	Здоров'я дуже низьке (є: {0}, треба: {1})

en	Housing is full
uk	Житло заповнене

en	Requires an advanced captain office
uk	Потрібна ратуша

en	{0} GW
uk	{0} ГВт

en	{0} KW
uk	{0} КВт

en	{0} MW
uk	{0} МВт

en	current demand / current production | Total production capacity
uk	поточне споживання / поточне виробництво | Загальна виробнича спроможність

en	Electricity statistics
uk	Статистика електромережі

en	Decomposes a product into simpler substances by passing an electric current through it.
uk	Розкладає продукт на простіші речовини, пропускаючи через нього електричний струм.

en	Electrolyzer
uk	Електролізер

en	Electrolyzer II
uk	Електролізер II

en	Empty
uk	Пусто

en	Enabled
uk	Дозволено

en	Enable mods (restart required)
uk	Дозволити модифікації (потрібен перезапуск)

en	Warning: Mods can execute arbitrary code and access any files on your machine, even connect to the internet. Only use mods that you trust. Use mods only at your own risk.
uk	УВАГА! Моди можуть запускати любий код на вашому компухтері, взаємодіяти з любими файлами та виходити в інтернет. Запускайте тільки ті моди, яким ви довіряєте. Використання модів - ваший ризик. Ніколи не запускайте гру з модами від імені адміністратора - моди мають ті ж права, що і гра.

en	Enemy
uk	Ворог

en	Ship engine
uk	Двигун судна

en	Increases speed and range of the ship.
uk	Збільшує швидкість ходу та дальність плавання судна.

en	Ship engine II
uk	Двигун судна II

en	Increases speed and range of the ship.
uk	Збільшує швидкість та дальність судна.

en	Ship engine III
uk	Двигун судна III

en	breakdown chance: {0}
uk	шанс поломки: {0}

en	Vehicles can't reach {entity}.

en	Some or all vehicles are struggling to reach this target, make sure there is an accessible path or disable target's logistics requests.

en	Computing consumed when operational
uk	Обчислювальні витрати під час роботи

en	Computing that is currently being consumed
uk	Поточне споживання обчислювальних ресурсів

en	Computing consumed when operational (currently not consuming)
uk	Обчислювальна техніка, яка використовується під час роботи (наразі не використовується)

en	Computing required to operate (currently not enough)
uk	Обчислювальна техніка, яка потрібна для роботи (наразі недостатньо)

en	Computing generated when operational
uk	Обчислення, що створюється під час роботи

en	Electricity consumed when operational
uk	Споживання електроенергії під час роботи

en	Electricity that is currently being consumed
uk	Електроенергія, що споживається на цю мить

en	Electricity consumed when operational (currently not consuming)
uk	Електроенергія яка використовується під час роботи (наразі не споживається)

en	Electricity required to operate (currently not enough)
uk	Електроенергія яка необхідна для роботи (зараз не вистачає)

en	Maximal electricity output generated
uk	Максимальний вихід

en	Building {entity} may collapse due to uneven terrain
uk	Будівля {entity} може обвалитися через нерівну місцевість

en	Monthly Unity consumed
uk	Споживання Єдності за місяць

en	Monthly Unity that is currently being consumed

en	Monthly Unity consumed when operational (currently not consuming)

en	Monthly Unity required to operate (currently not enough)

en	Emergency quick-repair that costs Unity
uk	Екстренний ремонт за рахунок Єдності

en	Status
uk	Статус

en	Overheated
uk	Перегрів

en	No animals
uk	Немає тварин

en	No food
uk	Недостатньо корму для тварин

en	Broken
uk	Зламаний

en	Clearing
uk	Очистка

en	No servers
uk	Немає серверів

en	Growing
uk	Ріст

en	Low fertility
uk	Мало добрив

en	No crop selected
uk	Не обрано культуру

en	No water
uk	Без води

en	Full output
uk	Переповнено

en	Full storage
uk	Повний

en	Idle
uk	Простій

en	Invalid placement
uk	Невірне розміщення

en	Low power
uk	Мало електрики

en	Missing coolant
uk	Відсутня охолоджуюча рідина

en	Missing input
uk	Відсутні ресурси на вході

en	Needs fuel
uk	Потрібне паливо

en	No computing
uk	Бракує обчислень

en	No jobs
uk	Немає завдань

en	No recipe
uk	Немає рецепту

en	Not connected via shaft
uk	Не підключено через вал

en	Not connected
uk	Не підключено

en	No Unity
uk	Немає Єдності

en	No workers
uk	Відсутні Працівники

en	Partially stuck

en	Paused
uk	Пауза

en	Can't research
uk	Не вдається дослідити

en	Resource depleted
uk	Ресурс вичерпано

en	Arriving
uk	Прибуває

en	Departing
uk	Відправляється

en	Docked
uk	Пришвартований

en	Exploring
uk	Розвідка

en	In battle
uk	У бою

en	On the move
uk	В дорозі

en	No orders
uk	Без наказів

en	Waiting for products
uk	Очікування матеріалів

en	Products missing
uk	Відсутні матеріали

en	Working
uk	Працює

en	Working ({0})
uk	Працює ({0})

en	Navigation overlay
uk	Показати карту доріг

en	Shows overlay that explains where this vehicle can or cannot drive.
uk	Показує де транспорт може проїхати (зеленим), а де ні (червоним).

en	Number of workers needed
uk	Кількість необхідних працівників

en	Currently assigned workers
uk	Призначені працівники

en	Number of workers required when operational (no workers assigned at this moment)
uk	Кількість працівників, необхідних для роботи (на цю мить не призначено)

en	Copy error

en	View error

en	Send error reports
uk	Звіт про помилку

en	Allows us to send anonymous reports of errors that occur during your gameplay. This helps us to discover issues quickly and make the game better for everyone.
uk	Дозволяє відправляти анонімні? звіти про помилки, які виникають під час гри. Це допомагає нам швидше хнаходити проблеми та робити гру кращою для всих.

en	No established contracts. Time to close a new deal?
uk	Немає укладених договорів. Час укласти нову угоду?

en	Established contracts
uk	Укладені контракти

en	Lists all the established contracts. These contracts might cost monthly Unity. Established contract can be cancelled only if it is not assigned to any cargo depot.
uk	Перераховуються всі укладені контракти. Такі контракти можуть щомісяця коштувати певної кількості Єдності. Укладений контракт може бути розірвано тільки в тому випадку, якщо він не закріплений за якимось вантажним складом.

en	Average water collection
uk	Середній збір води

en	Produces salt by evaporating residual water from brine.
uk	Виробляє сіль шляхом випарювання залишкової води із россолу.

en	Evaporation pond
uk	Випарний ставок

en	Produces salt by evaporating residual water from brine. The process is accelerated by utilizing a set of electric heaters.
uk	Виробляє сіль шляхом випарювання залишкової води із россолу. Процес пришвидшується за допомогою електронагрівачів.

en	Evaporation pond (heated)
uk	Випарний ставок (з підігрівом)

en	{entity} has no compatible truck
uk	{entity} не має сумісної вантажівки

en	Suitable for mining any terrain with max bucket capacity of {0}. It is too tall and it cannot go under transports, use ramps to cross them.
uk	Підходить для роботи у будь-якій місцевості з максимальною місткістю ковша {0}. Він занадто високий і не може проїхати під конвеєрами чи трубами, використовуйте пандуси, щоб перетнути їх.

en	Small excavator
uk	Малий екскаватор

en	This is a serious mining machine with max bucket capacity of {0}! It is too tall and it cannot go under transports, use ramps to cross them.
uk	Це серйозна машина для видобування з максимальною місткістю ковша {0}! Він занадто високий і не може проїхати під конвеєрами чи трубами, використовуйте пандуси, щоб перетнути їх.

en	Excavator
uk	Екскаватор

en	Excavator

en	Extremely large excavator that can mine any terrain with ease. It has bucket capacity of {0}. It cannot go under transports due to its size, use ramps to cross them.
uk	Надзвичайно великий екскаватор, який може легко розробляти будь-яку місцевість. Ємність ковша становить {0}. Він не може пройти під транспортерами через свої розміри, для перетину використовуйте пандуси.

en	Mega excavator
uk	Мега екскаватор

en	Mega excavator

en	Filters {0}% of pollutants from hot exhaust gasses by extracting useful resources.
uk	Фільтрує {0}% шкідливих викидів від гарячих вихлопних газізв шляхом вилучення корисних ресурсів.

en	Exhaust scrubber
uk	Вихлопний фільтр

en	Exit to main menu
uk	Вихід до головного меню

en	Our ship has discovered {0}!
uk	Наше судно виявило {0}!

en	Found some loot!
uk	Знайшли ресурси!

en	Nothing found!
uk	Нічого незнайдено!

en	Area explored!
uk	Територія досліджена!

en	Export to string
uk	Експорт в рядок

en	Export
uk	Розгрузка

en	Trucks priority for removal of stored fuel.
uk	Пріоритет для вантажівок: вигрузка палива.

en	Truck priority for removal of stored cargo.
uk	Пріоритет для вантажівок: вигрузка вантажу.

en	Trucks priority for removal of stored product.
uk	Пріоритет для вантажівок: вигрузка продукції.

en	Export routes
uk	Шляхи експорту

en	Failures & outages

en	Crop planted
uk	С/г культура

en	Estimated average production per month of all crops in the schedule. This estimate is based on the crop growth time and soil fertility equilibrium (or the target fertility set via the slider below). Losses incurred due to lack of fertility or water are not included in this estimate. However, extra time incurred by slots that have no yield is included. To see how much food is needed, check your food market consumption report.
uk	Розрахункова середня продуктивність ферми за місяць базується на родючості. Затримки через недостатню кількість води не враховуються, але сезони вирощування сидерату враховуються. Щоб знати скільки провізії потрібно для робітників - перевір звіт з продовольчого ринку.

en	Crop selection
uk	Вибір культури

en	Fertility
uk	Родючість

en	Fertility equilibrium: {0}
uk	Рівновага родючості: {0}

en	Fertility equilibrium is a value to which soil fertility will converge naturally for the current crop schedule. At the equilibrium, crop fertility consumption is equal to the natural replenishment rate. If there are multiple crops setup in a rotation, this value is only approximate since each crop may have different equilibrium value. Note that equilibrium does not take fertilizer into account.
uk	Рівновага родючості - це значення, до якої родючість ґрунту природним чином наближається. У рівновазі, споживання родючості рослинами, дорівнює природній нормі поповнення. Якщо в сівозміні встановлено кілька культур, це значення є приблизним, оскільки кожна культура може мати своє значення рівноваги. Зверніть увагу, що рівновага не враховує внесення добрив. Простими словами: При заданих культурах родючість не опуститься нижче цього значення.

en	Natural replenish
uk	Природне відновлення

en	Monthly rate at which the soil fertility replenishes naturally (without fertilizer).The less fertile soil, the higher replenish rate. When soil fertility is above 100%, natural replenishment will be negative and fertility will slowly decrease.
uk	Щомісячна швидкість заповнення родючості ґрунту природним шляхом (без добрив). Чим менш родючий ґрунт, тим вища швидкість заповнення. Коли родючість ґрунту вище 100%, природне поповнення буде негативним, і родючість повільно знижуватиметься.

en	Fertility needed: {0}
uk	Необхідна родючість: {0}

en	Amount of extra fertility needed on average (for the current crop rotation) in order to reach target fertility level. This extra fertility needs to be supplied with fertilizer.
uk	Величина додаткової родючості, необхідна в середньому (для поточної сівозміни) для досягнення цільового рівня родючості. Ця додаткова родючість має бути забезпечена добривами.

en	TARGET: {0}
uk	ЦІЛЬ: {0}

en	Soil fertility affects crop yield, with 60% fertility there will be only 60% yield. Most crops consume fertility by growing. Fertility replenishes naturally when below 100%, or it can be increased by growing crops that provide fertility, or by using fertilizers. Growing the same crops after each other increases their fertility consumption. Thus, it is advantageous to rotate different crops.
uk	Деякі культури знижують родючість грунту після кожного збору врожаю. Процент родючості застосовується до кінцевого врожаю. Тобто 50% родючості дасть 50% розрахункового врожаю. Родючість підвищується шляхом внесенням добрив, або вирощуванням сидератів. Вирощування однієї культури кілька сезонів підряд виснажує грунти, тому вигідніше робити сівозміну.

en	Fertility consumption is increased due to lack of rotation.
uk	Витрата родючості збільшується через відсутність ротації.

en	Soil fertility
uk	Родючість ґрунту

en	1 fertilizer -> {0}
uk	1 добриво -> {0}

en	How much soil fertility is provided by each unit of stored fertilizer.
uk	Наскільки родючість ґрунту збільшится за одиницю добрива, що вносится.

en	Max fertilization: {0}
uk	Макс. родючості: {0}

en	Maximum fertilization target achievable with currently stored fertilizer.
uk	Максимальний рівень родючості, який можливо досягти при внесенні наявних добрив.

en	Stored Fertilizer
uk	Наявні добрива

en	Fertilizers can be used to artificially increase soil fertility above its natural equilibrium. Some fertilizers can even raise soil fertility above 100%. Use the green slider to set the desired fertilization target. Fertilizer has to be delivered via pipes. When different types of fertilizers are delivered, their properties will be proportionally mixed.
uk	Добрива потрібні для підвищення родючості. Деякі добрива можуть підняти родючість ґрунту вище 100%. Використовуйте зелений повзунок, щоб налаштувати бажаний рівень. Добрива можна доставляти по трубах. При доставці декількох добрив на одне поле їх властивості пропорційно об'єднуються.

en	Fertilizers overview
uk	Огляд добрив

en	Fertilizers overview
uk	Огляд добрив

en	Irrigation tank
uk	Резервуар для поливу

en	Amount of stored water ready for irrigation. Farm will automatically start irrigation when soil water level is low. Irrigation will be always off during rain.
uk	Кількість води, готової до поливу. Ферма буде автоматично проводити полив при низькому рівні вологості ґрунту. Полив буде автоматично вимкнений під час дощу.

en	Click '+' to start growing
uk	Клікніть '+' щоб висадити культуру

en	Allows growing various crops. Can be used for food production. This farm depends on rain only. To supply water from external source it needs to be upgraded.
uk	Тут вирощують с/г культури. Ця ферма зрошується тільки дощем. Для продвинутих систем поливу її необхідно покращити.

en	Farm
uk	Ферма

en	Irrigated farm that can be connected to a source of water or fertilizer. That could be useful.
uk	Зрошувальна ферма, що підключається до джерела води та добрив. Варто спробувати.

en	Irrigated Farm
uk	Ферма ІІ

en	Has {0} increased crop yield compared to the basic farm. Crops also require {1} extra water and fertility.
uk	Підвищує врожайність на {0} порівняно зі звичайною плантацією. Проте потребує на {1} більше води і добрив.

en	Greenhouse
uk	Теплиця

en	Greenhouse II
uk	Теплиця II

en	Avg. need
uk	Сер. потреба

en	Soil water level
uk	Вологість ґрунту

en	Every crop needs water to grow based on its water requirements. If there is not enough water, the crop will stop growing and will start to wither. If water is not provided over longer periods of time, the crop can dry out, forcing a premature harvest. Water replenishes during the rain. Later, farms can be upgraded with an irrigation system that can provide water at any time. When nothing is growing on the farm, water will slowly evaporate. Crops can start growing only when soil has some water.
uk	Кожен посів на фермі для нормального розвитку потребує певної кількості вологи, відповідно до потреби певного типу рослин. Якщо землю зволожувати у недостатньому обсязі - посіви перестають рости та починають в'янути. Якщо зволоження не відбувається протягом тривалого періоду - посіви можуть висохнути та загинути, що призведе до передчасного збирання врожаю. Кількість вологи у грунті поповнюється під час дощів. Згодом, на пізніших етапах, ферми можна буде вдосконалити із використанням систем автоматичного поливу, які здатні будуть постачати воду на поля у будь-який час. Якщо на фермі відсутні посіви - волога у грунті буде повільно випаровуватися. Посіви зможуть почати сходити лише за необхідного рівня зволоженості грунту.

en	Farm yield increased by {0}, water demands by {1}
uk	Урожайність ферми +{0}, потреба у воді +{1}

en	Farming boost
uk	Збільшення врожаю

en	Fast breeder reactor is a nuclear reactor in which the fission chain reaction is sustained by fast neutrons. This process needs highly enriched fuel and produces large amounts of heat. The core containing enriched fuel is surrounded by a blanket of fissionable material which is bombarded by the fast neutrons and transformed into fissile fuel. This process also allows to burn transuranic isotopes which would normally take thousands of years to decay. This reactor does not use solid fuel rods, instead, its fuel is dissolved in molten salt. It runs under higher operating temperatures to produce super pressurized steam (800 °C). If the core is overheated and no emergency cooling is available, the reactor will automatically shut off by draining its molten fuel out of the reactor, all fuel will be lost, and the reactor will be damaged. This plant can be set up to effectively provide up to {0} MW of electricity when running on full power.
uk	Реактор прискорених часток — це ядерний реактор, у якому ланцюгова реакція поділу підтримується прискореними нейтронами. Цей процес потребує високозбагаченого палива та виділяє велику кількість тепла. Активна зона, що містить збагачене паливо, оточена оболонкою з матеріалу, що розщеплюється, який піддається бомбардуванню прискореними нейтронами та перетворюється на паливо, що розщеплюється. Цей процес також дозволяє спалювати трансуранові ізотопи, на розпад яких зазвичай потрібні тисячі років. У цьому реакторі не використовуються твердопаливні стрижні, натомість його паливо розчиняється в розплавленій солі. Він працює при вищих робочих температурах для виробництва пари під надвисоким тиском (800 °C). Якщо активна зона перегріта, а аварійне охолодження недоступне, реактор автоматично вимкнеться шляхом зливу розплавленого палива з реактора, усе паливо буде втрачено, а реактор буде пошкоджено. Цю станцію можна налаштувати для ефективного забезпечення до {0} МВт електроенергії при роботі на повній потужності.

en	Fast breeder reactor
uk	Реактор прискорених часток

en	Employs microorganisms to convert sugars into other useful substances such as ethanol. The microorganisms employed here are not getting any salary (they just love sugar).
uk	Використовує мікроорганізми для перетворення цукрів в інші корисні продукти, такі як етанол. Мікроорганізми, які тут працюють, не отримують зарплати (вони просто люблять цукор).

en	Fermentation tank
uk	Ферментаційний бак

en	Location: {0}
uk	Шлях: {0}

en	File size

en	Fir tree
uk	Дерево ялини

en	Can burn combustible liquids and gasses but produces pollution.
uk	Дозволяє спалювати горючі рідини та гази але виробляє забруднення.

en	Flare
uk	Факел

en	Transports units of solid products.
uk	Переміщує тверді продукти.

en	Transports units of solid products. Its throughput is {0} times increased compared to the previous tier.
uk	Переміщує тверді предмети. Пропускна здатність у {0} рази вища за попередній рівень.

en	Allows sorting of products.
uk	Дозволяє сортувати продукцію.

en	Flat sorter
uk	Сортувальник

en	Flat conveyor
uk	Конвеєр

en	Flat conveyor II
uk	Конвеєр II

en	Flat conveyor III
uk	Конвеєр III

en	The Ship
uk	Корабель

en	Press the shortcut key to flip
uk	Натиснть гарячу клавішу, щоб віддзеркалити

en	Flywheel is able to store {0} worth of mechanical power as inertia of a spinning mass. It slowly loses power only if all other entities on the same shaft are idle (not consuming or producing mechanical power).
uk	Маховик накопичує до {0} кінетичної енергії . Він поступово втрачає енергію, якщо на тому ж валу відсутня нагрузка (турбіни та генератори простоюють).

en	Flywheel
uk	Маховик

en	Makes the camera follow this vehicle. Pan camera or click this button to cancel.
uk	Камера рухається за обраним транспортом. Щоб скасувати, посуньте камеру або натисніть цю кнопку.

en	Food
uk	Їжа

en	{0} category satisfied
uk	{0} Тип в наявності

en	Carbs
uk	Вуглеводи

en	Protein
uk	Протеїни

en	Treats
uk	Ласощі

en	Vitamins
uk	Вітаміни

en	Food consumption increased by {0}
uk	Підвищити споживання їжі на {0}

en	Plenty of food
uk	Достаток їжі

en	Food consumption reduced by {0}
uk	Знизити споживання їжі на {0}

en	Food saver
uk	Економний режим споживання

en	feeds {0} person
uk	годує {0} людину

en	This food category participates in health bonus if provided.
uk	Цей тип їжі дає бонус до здоров'я.

en	Health bonus
uk	Бонус до здоров'я

en	Providing food from multiple categories can increase health of your population. A food category can participate in health bonus if it has a health icon next to it. It requires at least two categories to be satisfied before a bonus is provided.
uk	Надання їжі з кількох категорій підвищує здоров'я населення. Тип їжі, що бере участь у підвищенні здоров'я, позначений іконкою. Потрібно щонайменше два типи їжі для активації бонусу.

en	Food in settlement
uk	Їжа у поселенні

en	Shows all the food available in the settlement together with information on consumption and benefits. Food is divided into categories, providing food from multiple categories can provide health benefit. If you provide variety of food, the total consumption distributes across all the different types of food provided. Providing variety of food can also be a great source of Unity.
uk	Показує всю їжу доступну в селищі, разом з інформацією про споживання та користь. Їжа розділена на категорії. Постачання їжі з різних категорій сприяє покращенню здоровʼя. Якщо ви надаєте різноманітну їжу, загальне споживання розподіляється по всіх видах їжі. Різноманітність їжі також може бути чудовим джерелом єдності.

en	Shows for how long the current food supply lasts. Counts only supply stored in food markets attached to settlements.
uk	Показує, на скільки часу вистачить поточного запасу їжі. Враховує лише запаси, що зберігаються на продовольчих ринках, прилеглих до населених пунктів.

en	Grinds organic products into a fine powder or oil.
uk	Подрібнює органічні продукти в дрібний порошок або масло.

en	Mill
uk	Подрібнювач

en	Food
uk	Харчування

en	Can produce different types of food from given ingredients.
uk	Може виробляти різні види їжі з зазначених інгредієнтів.

en	Food processor
uk	Харчовий комбайн

en	Food supply
uk	Запаси їжі

en	The food supply available in this settlement. Based on the sum of all the food stored in the attached food markets.
uk	Харчове забезпечення доступне для цього поселення. Розрахунок на основі запасів харчів на продовольчих ринках.

en	Enables assignment of tree planters and tree harvesters to designated forestry areas. Only designated forestry areas within the influence of the tower can be used.

en	Forestry control tower
uk	Диспетчерська вежа лісництва

en	No limit

en	VSync

en	Synchronize with screen refresh rate

en	VSync x2

en	Synchronize with screen, every other frame

en	Fuel
uk	Паливо

en	Fuel available
uk	Доступно палива

en	Fuel for ship
uk	Паливо для судна

en	Move the left green slider to the right to make this building transfer the stored fuel into the ship. This building will also request trucks to keep its storage filled up to the green marker.
uk	Перемістіть лівий зелений повзунок вправо, щоб паливо з будівлі використалось для заправки судна. Вантажівки також будуть підвозити паливо для підтримки його на рівні зеленої відмітки.

en	per a single journey
uk	за одну подорож

en	Vehicles fuel consumption reduced by {0}
uk	Зменшення витрат палива автопарком на {0}

en	Vehicles fuel saver
uk	Економія палива транспортними засобами

en	Hydrogen fuel station

en	{entity} has no fuel pipe connected
uk	{entity}: не під'єднано паливного трубопроводу

en	{entity} is out of fuel
uk	{entity}: відсутнє паливо

en	Trucks assigned to a fuel station will automatically refuel excavators and tree harvesters at their working site so they don't waste their time going for fuel on their own.
uk	Назначені вінтажівки автоматично заправлять екскаватори в кар'єрах.

en	Fuel station
uk	АЗС

en	Provides increased storage and refueling rate compared to the previous tier.
uk	Назначені вінтажівки автоматично заправлять екскаватори в кар'єрах. Більші баки та швидкість заправки в порівнянні з попереднім рівнем.

en	Fuel station II
uk	АЗС II

en	Fuel station III
uk	АЗС III

en	Fuel tank
uk	Паливний бак

en	Extra fuel tank
uk	Додатковий паливний бак

en	Game

en	Base health
uk	Базове здоров'я

en	Affects the baseline health of your population.
uk	Впливає на початковий рівень здоров'я вашого населення.

en	Consumer out of computing

en	Construction costs
uk	Вартість будівництва

en	Affects construction costs of entities such as machines, building, vehicles.
uk	Впливає на вартість будівництва машин, будівель та механізмів.

en	Consumer out of maintenance

en	Deconstruction refund

en	Affects how much material is returned back when deconstructing buildings, machines and vehicles.

en	Disease mortality rate

en	Contracts profitability
uk	Рентабельність контрактів

en	Extra free goods received when trading via contracts.
uk	Додаткові безплатні товари, отримані при торгівлі через контракти.

en	Extra starting materials
uk	Дадаткові матеріали при старті

en	Extra starting materials and materials returned when scrapping ruined buildings. Affects also extra size of island's crude oil deposits.
uk	Визначає кількість додаткових матеріалів на початку гри, а також кількість матеріалів що можна буде отримувати під час демонтажу зруйнованих будівель. Також впливає на обсяги родовищ нафти на острові.

en	Farms yield
uk	Врожайність ферм

en	Affects yield of all farms and greenhouses.
uk	Впливає на врожайність усіх ферм та теплиць.

en	Fuel consumption
uk	Споживання палива

en	Affects fuel consumption of vehicles and cargo ships.
uk	Впливає на витрату палива автопарку та вантажних суден.

en	Pump out of water

en	Loan conditions

en	Maintenance consumption
uk	Споживання запчастин

en	Mixed ore sorting

en	If enabled, mined mixed materials in trucks must be processed at a dedicated sorting facility

en	Pollution impact

en	Affects pollution intensity.

en	Consumer out of power

en	Power for belts & storages
uk	Енергія для конвеєрів і складів

en	Determines whether belts & storages will consume power and how. If power is set to '{0}', belts & storages will NOT work when low on power. If set to '{1}', power is consumed with the highest priority but belts & storages will still work despite having no power. Finally, power consumption for belts & storages can be disabled entirely.
uk	Визначає, чи споживатимуть конвеєри та склади електроенергію та як. Якщо живлення встановлено на "{0}", ремені та накопичувачі НЕ працюватимуть, коли заряд низький. Якщо встановлено значення "{1}", енергія споживається з найвищим пріоритетом, але конвеєри та склади працюватимуть, попри відсутність живлення. Нарешті, споживання електроенергії для конвеєрів та складів можна повністю вимкнути.

en	Quick actions cost

en	Adjusts the Unity cost for quick actions, like quick delivery

en	Quick repair
uk	Швидкий ремонт

en	Rainwater yield
uk	Опади

en	Affects how much water is generated from rain.
uk	Скільки води збирається під час опадів.

en	Research cost

en	Adjusts the amount of time and resources required for each research task.

en	Ore mining yield
uk	Видобуток руди

en	Increases or reduces the mined amount of ores and sand. If increased, excavators will mine more ore from the same-sized deposit compared to what they would mine for standard setting.
uk	Збільшує або зменшує кількість видобутої руди та піску. Якщо збільшити, екскаватори будуть видобувати більше руди з такого ж розміру родовища, порівняно з тим, що вони видобували при стандартних налаштуваннях.

en	Settlement consumption
uk	Споживання поселенням

en	Affects how much food, services, goods is consumed by your population.
uk	Впливає на те скільки їжі, послуг та товарів використовується твоїми жителями.

en	Ship out of fuel

en	Solar power production

en	Affects how much electricity is generated by solar panels

en	Starvation effects

en	Trees growth speed
uk	Швидкість росту дерев

en	Affects how fast trees grow.
uk	Впливає на швидкість росту дерев.

en	Unity generation
uk	Єдність

en	Affects how much Unity is produced in settlements.
uk	Яка кількість Єдності виробляється у поселеннях.

en	Vehicle out of fuel

en	Weather
uk	Погода

en	World mine out of Unity

en	World mines deposits
uk	Запаси ресурсів на карті світу

en	Affects size of deposits in the world mines (for instance quartz mines or oil rigs).
uk	Впливає на розмір корисних копалин на карті світу (наприклад, кварцу або нафти).

en	A tough challenge with unforgiving mechanics for experienced Captains

en	For experienced players only
uk	Для досвідчених гравців

en	Admiral
uk	Адмірал

en	Custom
uk	Користувацький

en	Additional bonuses and mechanics make this highly recommended for new players

en	For players who want a smooth sail
uk	Для новачків. Водять за ручку - все показують, розказують, дають спробувати

en	Sailor
uk	Матрос

en	An experience that balances consumption and production for more challenge

en	For players who seek some adventure
uk	Для нових гравців та тих хто шукає нові пригоди

en	Captain
uk	Капітан

en	FPS limit in game
uk	Ліміт FPS в грі

en	The game failed to initialize. Please file a bug report if this issue persists.
uk	Нам дуже шкода, але гра не ініціювалась. Будь-ласка, відправте нам звіт про помилку.

en	The game failed to initialize likely due to a mod, see logs for more info.

en	The game failed to initialize due to insufficient system memory. Try closing other programs to free-up memory.

en	Getting started

en	Challenges

en	Realism

en	It's over. There are no more people on this island. I wonder what could I have done to prevent this...
uk	Все скінчено! На цьому острові більше не лишилося людей. Хотів би я знати, що могло б цьому запобігти...

en	It's over!
uk	Кінець!

en	Cannot load
uk	Неможливо завантажити

en	Failed to write save data to '{0}': {1} Ensure that the game has access rights to the save directory and there is enough free space on the drive. Access can be blocked by antivirus software or by Windows feature called 'Controlled Folder Access'.

en	Failed to save the game '{0}': {1} If you are using mods, please ensure they are compatible with the current game version. Otherwise, file a bug report including this error message and your logs, so we can investigate.

en	Could not load the given save, file is empty or does not exist: {0}.
uk	Вказаний файл зберігання стану гри не може бути завантажений - він або порожній, або його не існує: {0}.

en	Could not load the given save file as it was missing a mod '{0}' (version {1}, type '{2}').
uk	Неможливо загрузити збережену гру - відсутні моди '{0}' (version {1}, type '{2}').

en	If you still wish to load this save file, quit the game, go to Steam > Properties > Betas and select {0} version in the dropdown. Steam will then download the older game version for you. Any features added into this version will not be available in the previous ones.
uk	Якщо ви все ще бажаєте завантажити цей файл збереження, вийдіть із гри, перейдіть у Steam > Властивості > Бета-версії та виберіть {0} версію у спадному списку. Тоді Steam завантажить для вас старішу версію гри. Будь-які функції, додані в цю версію, не будуть доступні в попередніх.

en	This save file is from a newer game version ({0}) than what is currently supported ({1}). Are you on an old Steam branch?
uk	Цей файл збереження створено у новішій версії гри ({0}), тому він не може бути використаний у Вашій версії гри ({1}). Перевірте будь ласка із якої причини Вашу гру не оновлено - чи не залишились Ви на старій гілці у Steam?

en	This save file is from an older game version ({0}) which is not supported by this version of the game.
uk	Неможливо загрузити збережену гру. Файл створений у старішій версії гри ({0}), яка вже не підтримується.

en	Game seed
uk	Випадкове "зерно"

en	Affects randomization used in places like weather generation or world map layout. Does not affect map generation
uk	Впливає на випадкову генерацію погоди і розміщення локацій на світовій карті. На рельєф карти острова не впливає

en	Game speed
uk	Швидкість гри

en	Provides permanent disposal of gases such as carbon dioxide by dissolving them in a liquid and injecting them under pressure into the ground. Has no pollution effect. Can be built only on top of a limestone deposit.
uk	Пристрій забезпечує постійну утилізацію газів, таких як вуглекислий газ - шляхом насичення рідини таким газом, та подальшого закачування цього розчину під тиском під землю. Такий пристрій може бути побудовано лише над родовищем вапняку.

en	Gas injection pump

en	Game time

en	General
uk	Головна

en	General
uk	Загальне

en	Casts molten glass into glass sheets
uk	Відливає розплавлене скло

en	Glass maker
uk	Машина для виробництва скла

en	Casts molten glass into glass sheets and with much greater efficiency
uk	Відливає розплавлене скло більш ефективно

en	Glass maker II
uk	Машина для виробництва скла ІІ

en	Global maintenance status
uk	Запчастини

en	Shows the global state of maintenance. Any excessive maintenance is stored in the global buffer. If global buffer is full, maintenance depots pause their progress. If the buffer is empty it typically means there is a lack of maintenance.
uk	Відображає статистику по запчастинах. Надлишки зберігаються в загальний буфор. Якщо він переповнений - їх виробництво припиняється. Якщо ж він пустий - станції техобслуговування припиняють свою роботу по обслуговуванню.

en	Global need:
uk	Загальна потреба:

en	Activate {0} edict in your {1}
uk	Активуйте указ {0} у своєму {1}

en	Advanced oil processing
uk	Вдосконалена переробка нафти

en	Build another {0} to produce {1}
uk	Побудуй ще один {0}, щоб виготовляти {1}

en	Assign trucks {0} to {1}
uk	Призначити вантажівки {0} до {1}

en	Assign {0} to the {1} to have it automatically refuel all your excavators
uk	Призначте {0} до {1} щоб організувати автоматичну заправку всіх екскаваторів

en	Build {0}
uk	Побудуйте {0}

en	Build and connect {0}
uk	Побудуйте та приєднайте {0}

en	Build {0} and connect it to {1}
uk	Побудуйте {0} та приєднайте до {1}

en	Build {0} and connect it to {1} and {2}
uk	Побудуйте {0} та приєднайте {1} та {2}

en	Build {0} and connect it to {1} using a pipe
uk	Побудуйте {0}, та приєднайте до {1} за допомогою труби

en	Build {0} and ensure {1} gets delivered from {2}
uk	Побудуйте {0} і переконайтеся, що {1} доставляється з {2}

en	Build another {0}
uk	Побудуйте ще {0}

en	Captain office
uk	Ратуша

en	Research and build {0} and attach it with {1}

en	Build {0}, assign it with {1} and connect it to the {2} using {3}

en	Build {0} for {1} and connect it to {2}

en	Build {0} on fertile ground (grass)

en	Build {0} and connect it to a {1} with {2}

en	Build {0} attached to the existing settlement

en	Build {0} near the shore and enable a recipe to dump {1}
uk	Побудуйте {0} на березі та виберіть рецепт, щоб зливати {1}

en	Build {0} on an oil deposit and connect them to {1}
uk	Побудуйте {0} над покладами нафти. Подайте нафту в {1} по трубі

en	Start power production by building {0}
uk	Розпочніть виробництво електроенергії, побудувавши {0}

en	Advanced research

en	Improve slag export

en	Build {0} and connect it to the existing {1} using a {2} to output {3}

en	Build {0} and attach {1} to it and connect {2} pipe from the {3}

en	Build {0} and assign it {1}

en	Build {0} attached to the settlement

en	Construct new {0}

en	Set up conveyor belts
uk	Встановлення конвеєрів

en	Connect several machines using conveyor belts
uk	З'єднайте декілька машин чи будівель із використанням конвеєрів

en	Copper production
uk	Виробництво міді

en	Construction parts
uk	Будівельні матеріали

en	Automate crude oil import
uk	Автоматизувати імпорт сироі нафти

en	Designate a dumping zone for {0}
uk	Визначте місце для відвалу {0}

en	Disable truck import for the new {0} storage

en	Find oil rig
uk	Знайти нафтовидобувну платформу

en	Dump {0}

en	Dump {0}

en	Establish {0} mine and start mining {0}

en	Explore first location on the world map with the ship
uk	Дослідити за допомогою корабля локацію на мапі світу

en	Repair shipyard and set sail
uk	Відремонтувати верф та відправитись у морську подорож

en	Assign the {0} with {1} and drag the right (red) slider to the left to export / dump

en	Store {0} in {1}
uk	Розмістити продукт {0} на складі {1}

en	Burn excess {0} in {1}
uk	Спалити надлишковий продукт {0} використовуючи {1}

en	Food production
uk	Виробнитво продовольства

en	Food production II
uk	Виробництво продовольства ІІ

en	Build a {0} near {1} deposit, assign {2} and {3} to it and set up mining designations.

en	Fuel station
uk	Заправна станція

en	Wait for the first harvest of potatoes
uk	Дочекатися першого врожаю картоплі

en	Start harvesting trees
uk	Почати заготовляти деревину

en	Have your {0} import {1} from the {2}
uk	Організувати импорт продукту {1} із {2} за допомогою {0}

en	Drag the left / green slider in the {0} to the right to make it actively request {1}

en	Iron ore mining

en	Iron production

en	Load crew to the ship

en	Maintenance

en	Mine {0}

en	Mine coal

en	Pause the {0} to reduce the rate of refugees inbound

en	Reduce refugees inbound

en	Pause {0} to save on {1}

en	Population growth

en	Coal power plant

en	Process {0}

en	Build {0} with {1} and {2} and enable recipe for copper ore processing

en	Enable iron recipe that uses {0} in {1}

en	Processing iron ore

en	Produce {0}

en	Build a new {0} and produce {1}

en	Produce {0} in {1}

en	Start recycling {1} to get some {0}

en	Fill the ship with {0}

en	Discover {0} on the world map & repair it using your main ship

en	Repair {0}

en	Repair the ship

en	Repair {0}

en	Research {0}

en	Research and build {0}

en	Research and upgrade to {0}

en	Synthetic rubber

en	Select recipe in {0} to produce {1}

en	Water for the settlement

en	Bricks production

en	Construction II

en	Diesel production

en	Trading

en	Vehicle parts

en	Start producing {0}

en	Stockpile diesel

en	Stockpile products

en	Purchase {0} for {1} from the village on the world map

en	Produce {0} by converting {1}

en	Wait for the first refugees to arrive

en	Waste dumping

en	Discover {0} by exploring with your ship

en	No need to rush this goal. Take your time and make sure to develop other parts of your industry as well.

en	Show completed items

en	Show locked items

en	Skip this goal

en	Are you sure you want to skip this goal? You will miss on any rewards you would normally get on completion.

en	Majority of machines and vehicles require regular <bc>maintenance</bc>. You should research & build a {0} as soon as possible otherwise your equipment will start breaking down.

en	Click on the machine and then click on the recipe to activate it. Active recipe is marked with a green border around it. You can select multiple recipes in which case their priority is determined by their order.

en	Connecting your machines with conveyor belts reduces the demand on your trucks.

en	You can always build more machines to accelerate your production.

en	Build your advanced oil processing complex close to shore in order to easily import crude oil via ships.

en	You can build a pipe to connect the {0} to the {1} if they are nearby.

en	To disable import from trucks, select the {0} and click on {1} under '{2}' section.

en	To refuel your ship, select your {0} and drag the green fuel slider to the right.

en	You can prioritize {0} production by moving the {0} recipe higher in the recipes list. Recipe execution priority is based on their order. You can also build another furnace with metal casters to scale up your production.

en	Back
uk	Назад

en	Golden surface

en	Behold, the Golden Peak – a compact island shaded by a majestic peak of glittering gold! This map presents a distinctive challenge due to its numerous platforms set at different elevations, requiring strategic earthworking to unlock access to new locations for your factory. To expand your buildable territory even further, excavate mountains and higher elevation plateaus to expand your foundations and dump the tailings into the ocean to grow your island!

en	The Golden Peak

en	Gold furnace
uk	Плавильня золота

en	Next

en	Enables you to click on a specific spot to manually order this vehicle to drive there

en	Go to contracts

en	Shows the overall status of the reserve of groundwater. Groundwater is replenished during rain and can temporarily run out if pumped out too much.
uk	Показує загальний стан запасу підземних вод. Під час дощу ґрунтові води поповнюються і можуть тимчасово закінчитися, якщо їх відкачати занадто багато.

en	Shows the overall status of the ground reserve of crude oil in this deposit. This is a limited resource. We need to find a new one before we deplete it. Long-term source of crude oil needs to be found in the world map.
uk	Показує загальний стан підземних запасів сирої нафти в цьому родовищі. Це обмежений ресурс. Потрібно знайти новий, перш ніж вичерпати його. Довгострокове джерело сирої нафти можливо знайти на карті світу.

en	Disables natural pop growth

en	Growth pause

en	Gun (basic)
uk	Гармата (проста)

en	Gun I (front)
uk	Гармата I (Ніс)

en	Gun I (rear)
uk	Гармата I (Корма)

en	Gun II (front)
uk	Гармата II (Ніс)

en	Gun II (rear)
uk	Гармата ІІ (Корма)

en	Gun III (front)
uk	Гармата ІІІ (Ніс)

en	Gun III (rear)
uk	Гармата ІІІ (Корма)

en	Enables you to declare edicts that can significantly affect your island's population and industry. Some edicts can provide you with benefits but may cost you monthly Unity. Other edicts can generate monthly Unity, but these typically require you to provides something in return. Edicts can be toggled anytime.

en	Also adds {0} increase in quick trade volume.

en	Health

en	Health of your population can be affected by many factors which will be always listed in the table below. Positive health generates Unity and also leads to growth of your population. On the other hand, negative health gives penalty to Unity and leads to decrease of your population. There are settlements services that can help you to increase health of your population, such as clean water, healthcare or food variety.

en	Increase safety conditions to get extra +{0} health points.

en	Health boost

en	Hospitals

en	Air pollution

en	Ships pollution

en	Vehicles pollution

en	Base
uk	Початкове

en	Disease

en	Edicts

en	Food

en	Healthcare

en	Landfill pollution

en	Settlement waste

en	Water pollution

en	Heavy rain
uk	Злива

en	Hit points
uk	Очки здоров'я

en	Not enough housing, settlement is overcrowded
uk	Житла не вистачає, селище переповнене

en	{0} homeless left the island due to lack of food.
uk	{0} бездомних залишили острів через брак їжі.

en	Provides healthcare that increases overall health of your population, gives extra unity and also reduces negative effects of diseases. This building needs to be provided with medical supplies in order to work.

en	Clinic
uk	Клініка

en	This clinic needs to be provided with medical supplies in order to provide its services to the attached settlement. The quality of the healthcare depends on the supplies provided. Consumption of supplies can temporary increase in case there is an active disease on the island.

en	Mortality reduction

en	Reduces mortality rate of any ongoing disease. If for instance a disease has a mortality rate of 3% and the reduction is 2%, the final mortality rate will be 1%.

en	Household appliances consumption increased by {0}, unity given for it increased by {1}

en	More household appliances

en	Household appliances

en	Household goods consumption increased by {0}, unity given for it increased by {1}

en	More household goods

en	Household goods
uk	Господарські товари

en	Primitive housing for {0} people made of shipping containers.
uk	Примітивне житло для {0} людей із транспортних контейнерів.

en	Housing
uk	Житло

en	Housing can be either attached to an existing settlement to become part of it (and benefit from all the already provided services such as food). Or it can be placed independently to establish itself as a new settlement, in that case you need to attach it with service modules.

en	Total capacity

en	Housing & services
uk	Житло та послуги

en	Increased demands
uk	Підвищені вимоги

en	Housing has increased demands on top of its regular consumption. This is typical for more advanced tiers of housing.
uk	Крім регулярного споживання, потреби в житлі зросли. Це характерно для більш просунутих видів житла.

en	Advanced housing for {0} people that provides more comfort. It can also provide a monthly Unity increase if the housing is provided with required services.
uk	Розширене житло для {0} осіб, що забезпечує більше комфорту. Також може забезпечити щомісячне підвищення Єдності, якщо житлу надаються необхідні послуги.

en	Housing II
uk	Житло II

en	Housing III
uk	Житло III

en	Unity bonus
uk	Бонус єдності

en	If all the needs listed below are satisfied, this housing will provide Unity bonus on top of its regular Unity it generates from all the services provided to it.
uk	Якщо всі потреби, перелічені нижче, будуть задоволені, це житло надаватиме бонус Єдності на додаток до звичайної Єдності, яке воно генерує з усіх наданих йому послуг.

en	Transforms different fuel types between each other to help with consumption imbalance.
uk	Перетворює різні типи палива між собою, щоб допомогти з дизбалансом споживання.

en	Cracking unit
uk	Крекінг-установка

en	Hydrogen reformer
uk	Воднева установка

en	Important announcement

en	Failed to import the given string.

en	New blueprint added!

en	Import from string

en	Import
uk	Доставка

en	Truck priority for deliveries of materials that are requested to be loaded onto the ship.
uk	Пріоритет вантажівок для доставки матеріалів, які необхідно завантажити на судно.

en	Trucks priority for fuel deliveries.
uk	Пріоритет вантажівок для доставки палива.

en	Truck priority for deliveries of materials needed for ship repairs and modifications.
uk	Пріоритет вантажівок для доставки матеріалів, необхідних для ремонту та модифікації суден.

en	Trucks priority for deliveries of assigned product.
uk	Пріоритет вантажівок для доставки призначеного товару.

en	Accept assigned only

en	Accept cargo import only via the assigned routes (this is set by default). If this is disabled, cargo can be delivered from anywhere (meaning that import routes are ignored).

en	Import routes

en	Burns waste with much better efficiency than a basic burner. The process is energy positive and generates steam.

en	Incineration plant

en	Priority
uk	Пріоритет

en	Trucks will prioritize this operation to make it finish as soon as possible
uk	Вантажівки нададуть пріоритет цій операції, щоб завершити її якнайшвидше

en	Increase priority

en	Estimate for how long the current supply can feed the settlement. This estimate is increased in case there are also other types of food available in the settlement.

en	High-power mixer for general materials mixing.
uk	Потужний міксер для змішування матеріалів.

en	Mixer
uk	Міксер

en	Mixer II

en	To prevent this illness in the future, prevent trash from piling up in your settlement.

en	Infection

en	settlement full of waste

en	Enable input
uk	Дозволити доставку

en	Pause input
uk	Призупинити доставку

en	Inputs
uk	Поставка

en	Explore the mysterious archipelago of Insula Mortis, a collection of islands shrouded in legend and intrigue. Unlocking access to neighboring isles requires mining through mountains and constructing land bridges, achieved by dumping materials into the ocean. Despite its wealth in natural resources, a legend tells that this place is cursed. None of the few scouts who made it back said anything about a curse though, so it’s probably nothing. Well, except for Jimmy - he may have screamed something about dead trees before we sedated him. If you want to give it a look yourself, though, I’m sure you’ll be fine.

en	Insula mortis

en	{entity}: Invalid route assigned.

en	Storage has export route but also has '{0}' slider set or truck export off, these modes are not compatible.

en	{entity}: Invalid route assigned.

en	Storage has import route but also has '{0}' slider set or truck import off, these modes are not compatible.

en	IN
uk	Вхід

en	OUT
uk	Вихід

en	Standard

en	A balanced map. Great for beginners or casual players.

en	Difficult
uk	Важка

en	For skilled players who have some experience with the game already. Requires planning and trade-offs.

en	Challenging

en	For players who are ready to fail and like to push their limits. Do not take success for granted.

en	Advanced

en	A slightly more advanced map that may require some extra planning.

en	Apply changes

en	Clear designation

en	Copy without configuration

en	Hold while copying structures to exclude copying their configuration

en	Decrease speed

en	Demolish entire transport

en	With quick remove (using Unity)

en	Flip / Toggle mode

en	Free look mode

en	Increase speed

en	Jump to saved camera position {0}

en	Jump to saved camera position {0}

en	Jump to saved camera position {0}

en	Toggle snapping

en	Lower down

en	Move down

en	Move left

en	Move right

en	Move up

en	Move camera (hold)

en	Increase pan speed

en	Toggle pause

en	Pause only

en	Hold to make the pause tool to only pause things instead of automatically toggling pause.

en	Camera auto-rotation

en	Take screenshot

en	Place multiple

en	Primary action / select

en	Raise up

en	Redo

en	Rotate

en	Rotate clock-wise

en	Rotate counter-clock-wise

en	Save camera position {0}

en	Save camera position {0}

en	Save camera position {0}

en	Search

en	Alternative action / deselect

en	Set game speed to {0}x

en	Set game speed to {0}x

en	Set game speed to {0}x

en	Set game speed to {0}x

en	Blueprints

en	Captain's office (if constructed)

en	Clone

en	Console

en	Copy

en	Cut

en	Demolish / remove

en	Dumping designations

en	Copy (insta-copy)

en	Will also insta-copy on press while you are hovering over an entity

en	Cut (insta-cut)

en	Will also insta-cut on press while you are hovering over an entity

en	Leveling designations

en	World map

en	Mining designations

en	Pause tool

en	Toggle photo mode

en	Photo mode allows taking high-quality screenshots (better quality than default screen-grab).

en	Toggle planning mode

en	Toggle price popup

en	Debris removal tool

en	Recipes book

en	Research

en	Resources visualization

en	Statistics

en	Surface designations

en	Trading

en	Transports menu

en	Harvesting designations

en	Tutorials

en	Unity tool

en	Upgrade tool

en	Disallow turns

en	Toggle port avoidance

en	Toggle snapping

en	Use alternative route

en	Undo

en	Zoom in

en	Zoom out

en	to clear

en	to edit

en	Current research is too advanced for our lab
uk	Поточні дослідження занадто просунуті для нашої лабораторії

en	This lab requires a consumable input product in order to work

en	Missing input products

en	Landmarks & decorations

en	Pumps water from the ground deposit which is replenished during rain. Has to be built on top of a groundwater deposit.
uk	Відкачує ґрунтові води, які поповнюються під час дощу. Повинна бути побудована над запасами підземних вод.

en	Groundwater pump
uk	Водяна помпа

en	Language
uk	Мова

en	Last month change: {0}
uk	В порівнянні з минулим місяцем: {0}

en	Last month changes
uk	В порівнянні з минулим місяцем

en	Summary of ongoing Unity gains and spendings from the last month. This does not contain one-time actions or income from settlement services.
uk	Підсумок поточних прибутків та витрат Єдності за останній місяць. Не містить одноразових дій (ремонт) чи доходів від розрахункових послуг.

en	Launches

en	Fuel in rocket

en	Auto-launch when ready

en	Lift off!

en	Start launch countdown!

en	Launch control

en	Unity per launch

en	Sound suppression

en	Layers
uk	Шари

en	Allows raising or lowering units of solid products vertically.

en	Flat lift

en	Allows raising or lowering loose products vertically.

en	Loose lift

en	Limestone quarry

en	Load
uk	Завантажити

en	Load game
uk	Завантажити гру

en	Can't read this file!

en	Error opening the save file and reading its metadata. Try to restart the game. In case the issue persists, inspect logs for more information.

en	At least one mod that is required by the current save file is not installed. Install the missing mod or disable it to try run the game without it.

en	Mod loading is disabled, you need to enable mods in {0} or disable all the mods required by this save file.

en	Loading ...

en	Borrow

en	Click to accept this loan.

en	Borrow

en	Credit score

en	Shows how well you keep up with payments. A higher score means you can get better loan deals. Paying on time boosts your score, but missing payments lowers it, making it trickier to get new loans later on.

en	Debt

en	The loan duration sets your minimum annual payment. You can always repay your loan earlier.

en	Fee

en	A one-time fee applied to each new loan.

en	Interest rate

en	Annual interest rate applied to new loans. The rate varies with your credit score.

en	Interest accumulated so far

en	Lifetime interest

en	Max. loans

en	Determines the number of active loans you can have simultaneously.

en	The maximum you can borrow is based on your past production performance and credit score.

en	Volume multiplier

en	Affects the quantity you can borrow, adjusted based on your credit score.

en	New loan

en	Next payment

en	Payments are automatically taken from your trade dock. Ensure sufficient quantity is available.

en	in

en	Your production history doesn't meet the minimum criteria to borrow this product.

en	You've reached the limit for loans you can have at once.

en	You can't borrow more than {0}

en	You can't borrow less than {0}

en	Overdue!

en	Buffer closed

en	Repayment buffer opens {0} before each payment. This one opens in {1}.

en	Sets the priority for vehicles to deliver products to this buffer. A lower number indicates higher priority.

en	Loan payments

en	For every active loan, there's a product buffer in this dock. When a loan payment is due, products are deducted from the buffer to cover the payment. Trucks should regularly deliver payment products to the dock. Access for these deliveries opens up a few months before each due date. Rebuilding the dock won't affect payment capabilities.

en	Pay

en	each year for the duration of:

en	Products will be delivered to your trading dock.

en	Remaining interest

en	Repay

en	You need to input a valid quantity

en	Insufficient products in storage to make this payment.

en	Repay your loan directly from your storage silos to decrease your debt.

en	Start date

en	Starting loan

en	Left

en	Loan payment is overdue ({0})

en	Failed to collect payment for loan ({0})

en	Active loans

en	Products to lend

en	Loans

en	Allows you to borrow products from other settlements on the world map. Borrowed products are delivered to your trading dock. You must repay the borrowed quantity plus interest in annual installments. Payments are deducted from your trading dock, so ensure trucks regularly supply the dock.

en	Lenient

en	Firm

en	{0} km away from our Island

en	{0} ship with battle score:

en	This location has {0}

en	Ship on way

en	Locked
uk	Заблоковано

en	Locked for {0}

en	Level of detail (LOD)

en	Auto
uk	Авто

en	Trucks will be allowed to deliver a product. But once the product is successfully received via a conveyor / pipe, trucks will no longer be allowed to deliver it. If the conveyor / pipe gets disconnected afterwards, truck deliveries get restored.
uk	Вантажівки будуть доставляти товар. Як тільки продукт буде успішно прийнятий через конвеєр/трубу, вантажівки більше не зможуть доставити його. Якщо згодом конвеєр/труба від’єднується, поставки вантажівок відновлюються.

en	Trucks will be allowed to collect a product. But once the product is successfully dispatched via a conveyor / pipe, trucks will no longer be allowed to collect it. If the conveyor / pipe gets disconnected afterwards, truck collections get restored.
uk	Вантажівкам буде дозволено забирати товар. Але як тільки продукт буде успішно відправлений через конвеєр/трубу, вантажівки більше не будуть його забирати. Якщо згодом конвеєр/труба від’єднується, відбір вантажівками відновиться.

en	Truck import
uk	Поставки вантажівками

en	Configures whether trucks can import products

en	Off
uk	Ні

en	Trucks will NOT be allowed to deliver cargo here.
uk	Вантажівкам НЕ дозволять доставити вантажі сюди.

en	Trucks will NOT be allowed to pick up cargo here.
uk	Вантажівкам НЕ дозволять забирати вантажі тут.

en	On
uk	Так

en	Truck will be allowed to deliver cargo here if possible.
uk	Вантажівкам дозволено доставити сюди вантаж, якщо це можливо.

en	Truck will be allowed to pick up cargo here if possible.
uk	Вантажівкам дозволять забрати вантаж тут, якщо це можливо.

en	Truck export
uk	Вивезення вантажівками

en	Configures whether trucks can export products

en	Busy

en	Extremely busy

en	Stable

en	Shows how busy your trucks are (does not include mining operations). Click for more details.

en	Very busy

en	Transports loose products.
uk	Транспортує сипучі продукти.

en	Transports loose products. Its throughput is {0} times increased compared to the previous tier.
uk	Переміщує сипучі продукти. Його пропускна здатність у {0} рази збільшена порівняно з попереднім рівнем.

en	Allows sorting of products.

en	U-shape sorter

en	U-shape conveyor
uk	U-подібний конвеєр

en	U-shape conveyor II
uk	U-подібний конвеєр II

en	U-shape conveyor III
uk	U-подібний конвеєр III

en	Loot received
uk	Отримані ресурси

en	Farm fertility is too low
uk	Родючість грунту надто низька

en	Low food supply!

en	Groundwater is low
uk	Рівень підземних запасів води низький

en	Machine is broken as it lacks maintenance
uk	Обладнання пошкоджене - немає запчастин

en	General machines
uk	Промисловість

en	Power production
uk	Енергетика

en	Food production
uk	Виробництво їжі

en	Metallurgy & smelting
uk	Металургія та Виплавка

en	Crude oil refining
uk	Переробка нафти

en	Water extraction & processing
uk	Видобуток і переробка води

en	Made in version: {0}

en	Mailing list

en	Provides computing as a resource that can be used on your island. Computing is used in advanced machines such as robotic assemblers or microchip makers. This is early technology with low efficiency.

en	Mainframe computer

en	The ship
uk	Судно

en	Maintenance
uk	Технічне обслуговування

en	This entity needs regular maintenance to function. See maintenance depot for details.
uk	Потребує регулярного технічного обслуговування для функціонування. Подробиці дивіться в депо технічного обслуговування.

en	Maintenance depot (basic)
uk	Станція ТО (базова)

en	Converts products into maintenance which is distributed to all machines, buildings, and vehicles that need it. Important as if there is not enough maintenance, vehicles and machines can break down temporarily.
uk	Виготовляє запчастини, які використовуються машинами, будівлями та транспортними засобами для роботи. Важливо: якщо запчастин недостатньо, транспортні засоби та машини можуть тимчасово вийти з ладу.

en	Maintenance depot
uk	Станція ТО

en	Maintenance II depot
uk	Станція ТО II

en	Maintenance III depot

en	Maintenance reduced by {0}
uk	Знизити використання запчастин на {0}

en	Maintenance reducer
uk	Економія запчастин

en	Make default
uk	Стандарт

en	Set this priority to be the default one for all constructions and upgrades.
uk	Встановіть цей пріоритет, як пріоритет за замовчуванням для будівництва та оновлень.

en	Set this priority to be the default one for all deconstructions.
uk	Встановіть цей пріоритет за замовчуванням для демонтажних робіт.

en	Edit area
uk	Редагувати зону

en	Managed area: {0}
uk	Контрольована зона: {0}

en	Edit designation

en	Save in progress ...

en	Map

en	Flat area

en	Land area

en	Map size

en	Map not selected or the file is corrupted.

en	Maple tree

en	Maple tree (dry)

en	When on, shows resources that are easy to reach: those not submerged under the ocean and within {0} tiles deep.

en	Show on the map

en	Show resources on the map

en	Map resources

en	{0} × {1} km

en	{0} match

en	Max. capacity

en	Max. weapon range
uk	Макс. дальність зброї

en	Impact from power and computing outages is reduced

en	Belts and storage units don’t require electricity

en	Casual

en	World mines produce less resources when Unity is low, rather than stopping entirely

en	Mined mixed materials in trucks must be processed at a dedicated sorting facility

en	Ore sorting

en	Pumps stop working if groundwater is depleted

en	Ships can't move without fuel and can't use Unity as a remedy

en	People die from starvation

en	Realism

en	Vehicles can't move without fuel

en	Machines and other maintenance consumers stop working when broken

en	Belts and storage units require power to function and stop working without it

en	Quick repair action is not available

en	Realism++

en	Reduced world mines

en	World mines have reduced deposits

en	Extra starting resources

en	Infinite world mines

en	Full deconstruction refund

en	Resources boost

en	Mechanics

en	Auto-balance
uk	Автобаланс

en	When enabled, the turbine will be automatically paused once the shaft is nearly fully charged to save the input product from being wasted. The production will resume once the shaft's charge gets low. Keep in mind that when turbine starts, it takes it some time to get to the full power.
uk	Якщо ввімкнено, турбіна буде автоматично призупинена, як вийде на максимальні оберти. Робота відновиться, як тільки оберти валу стануть низьким. Майте на увазі, що коли турбіна запускається, потрібен деякий час, щоб вийти на повну потужність.

en	Efficiency
uk	Ефективність

en	Efficiency is a ratio of produced power over used input. It represents how efficiently is input product converted to mechanical power. If the shaft is overloaded, some produced power will be wasted and efficiency will go down accordingly. There is also loss of efficiency when the machine is starting-up. To avoid startup losses, this machine should run continuously without interruption.
uk	Ефективність - це відношення виробленої потужності до використаного вхідного продукту. Вона показує, наскільки ефективно вхідний продукт перетворюється в механічну енергію. Якщо вал перевантажений, частина виробленої потужності буде витрачатися даремно, а ефективність відповідно знизиться. Також значна втрата ефективності під час запуску машини. Щоб уникнути втрат при запуску, ця машина повинна працювати безперервно без перерв.

en	Continue
uk	Продовжити

en	Customize difficulty

en	Discord

en	Load
uk	Завантажити

en	Map editor

en	New game
uk	Нова гра

en	Settings
uk	Налаштування

en	Save
uk	Зберегти

en	FPS limit in menus

en	Messages
uk	Повідомлення

en	Message center
uk	Центр повідомлень

en	Food production

en	General

en	Getting started

en	Logistics

en	Settlement

en	Terraforming

en	Tools

en	Warnings

en	World

en	Congratulations, Captain! Against all the odds, you have built a thriving industrial empire and launched a rocket to space!

en	This is the end of content of this the Early Access version of Captain of Industry, but there are still a lot of things to explore! You can keep playing on this map for as long as you want, or try different maps and higher difficulty settings.

en	If you have any feedback, please reach out to us on our Discord server or via Steam forums, we’d love to hear from you!

en	Congratulations!

en	Welcome Captain!
uk	Ласкаво просимо!

en	Captain, we have found the island we’ve been searching for, it was not on the map! Our ship took a lot of damage and will need major repairs in order to sail again but we should be safe here.
uk	Капітане, схоже це той острів що ми шукали - його не було нанесено на мапу! Наш корабель отримав істотні пошкодження та потребує складного ремонту, щоб можна було знов виходити у море - проте на острові ми будемо у безпеці.

en	Besides our initial supplies we are starting from scratch. We should start manufacturing {0} to be able to build our infrastructure, grow food to feed our people, and find a way to make fuel for our vehicles.

en	The island looks abandoned but it has plenty of natural resources that we could use. There are even some abandoned buildings around that we could disassemble for scrap.

en	Also we should set up a {0} so we can reinvent all the technologies we took for granted for so long.

en	We found out about a settlement nearby we can trade with in case we run out of something. They can deliver the goods to us once we have a {0}.

en	The entire crew is counting on you after everything we have been through together. Good luck!

en	Metal surface

en	The most sophisticated manufacturing processes where a thin monocrystalline wafer is slowly transformed into a matrix of microchips. Chips are built from many layers where each layer has to be placed with nanometer precision. This is performed in a special chamber that employs ultraviolet technology - substances reacting with light to form the layers. Microchips typically go through lot of stages including washing and coating in between. It is good to start small and then expand. Small setups can be connected in form of a loop with a sorter.

en	Microchip machine
uk	Цех мікроелектроніки

en	Microchip machine II

en	Enables assignment of excavators and trucks to designated mine areas. Only designated mining areas within the influence of the tower can be mined.
uk	Дозволяє призначати екскаватори та вантажівки у визначені зони видобутку. Видобуток поза зоною впливу диспетчерської вежі не буде виконуватись.

en	Mine control tower
uk	Диспетчерська вежа

en	No notifications set

en	Notify if cannot dispose

en	Configures for which materials you want to get a notification in case the trucks assigned here cannot get rid of them. Example case is where you run out of dumping designations and mining trucks can't get rid of dirt.

en	Mining priority
uk	Пріоритетний ресурс

en	When a product is selected, the excavator will prioritize mining designations containing the selected product.
uk	Екскаватор надасть пріоритет зонам, що містять більше обраного ресурсу.

en	Connector
uk	З'єднання

en	Miscellaneous
uk	Додатково

en	This mod is not installed or not the right version.

en	Mods available

en	Mods that are installed but are not used in the current save file. You can select mods below to include them when loading the save file. This will work only for some mods.

en	Mods required

en	Mods used by the current save file. You can unselect a mod to try to load the game without it. Be careful that removing a mod that is providing a new game content might not always work.

en	Transports molten products.
uk	Транспортує розплавлені продукти.

en	Molten channel
uk	Термоканал

en	1 month = {0}
uk	1 місяць = {0}

en	{0} MW-seconds
uk	{0} МВт*сек

en	Nature

en	press {0} key to cycle through all the results

en	Navigate to the next result

en	Navigate to the previous result

en	Needs:
uk	Споживання:

en	This {0} needs to be repaired before we can use it.
uk	{0} потрібно відремонтувати, перш ніж ми зможемо його використовувати.

en	{entity} needs a transport to output {0}
uk	{entity} потрібен конвеєр або труба для відводу {0}

en	Blueprint

en	New discovery!
uk	Нове досліджкення!

en	Error: {0}
uk	Сталася нова помилка

en	Create a new folder.

en	New folder

en	Customization

en	Game difficulty
uk	Складність

en	Name your game

en	Failed to write a test save file to {0} Avoid using special characters in the game name, and ensure the game has the necessary access rights to the save directory. Additionally, verify that there is sufficient free space on the drive. Access might be blocked by antivirus software or the 'Controlled Folder Access' feature in Windows. Please set up appropriate exception rules in such software or your OS.

en	This game name is already in use

en	The provided game name contains invalid characters

en	Launch game
uk	Розпочати нову гру

en	Map selection
uk	Вибір карти

en	Mechanics

en	New game
uk	Нова гра

en	Population increased!
uk	Населення збільшилося!

en	Refugees joined our island! Good job, beacon!
uk	Біженці приєдналися до нашого острова!

en	{entity} has no available designations to be mined in its area
uk	{entity}: завершені всі карєрні роботи

en	Farm has no crop assigned
uk	Ферма не має назначеної культури для вирощування. Перевірте сівозміну

en	{entity} has no forestry designations in its area

en	No lab available
uk	Відсутня лабораторія

en	{entity} has no mining designations in its area
uk	{entity} в зоні кервуання немає роботи

en	None
uk	Жодного

en	No options found

en	{entity} has no product assigned

en	{entity} has no recipe selected
uk	{entity} без рецепту

en	No research
uk	Без досліджень

en	{entity} has no resource to extract
uk	{entity} не має ресурсу для добування

en	Not enough fuel to refuel a vehicle
uk	Недостатньо палива для заправки транспорту

en	Not enough {0}
uk	Недостатньо {0}

en	Not enough electricity
uk	Не вистачає електроенергії

en	Not enough Unity
uk	Не вистачає Єдності

en	{entity} has not enough Unity
uk	{entity} недостатньо Єдності

en	Not enough workers
uk	Не вистачає працівників

en	Nothing found

en	Nothing found for '{0}'
uk	За запитом "{0}" нічого не знайдено

en	LOCATION EXPLORED

en	New refugees

en	FINISHED: {0}

en	SHIP IN BATTLE

en	Mute notifications

en	No new notifications

en	Unmute notifications

en	Notify if cannot store more

en	Notify if reserve is low

en	{entity} has no tree saplings to plant trees with

en	{entity} has no trees to harvest

en	{entity} has no truck assigned

en	There is no operational vehicle depot that can accept this type of vehicle

en	No vehicles assigned
uk	Транспортних засобів не призначено

en	Bacterial disease spread through contaminated water. To prevent this disease in the future, make sure your settlement has stable supply of clean water.

en	Cholera

en	low water supply

en	Enable automatic regulation

en	If enabled, the reactor will regulate the target power based on the heat demand. The automated regulation will never go above the target power level (selected on the slider above). It also can't go below the first level (shutting the reactor down). The automation relies on the cooling loop; without it a rapid change in reactor's heat could lead to a meltdown. This regulation requires computing in order to operate.

en	Thermal reactor that maintains nuclear chain reaction from enriched uranium rods. The reaction releases a large amount of energy utilized for steam generation. This plant can be set up to effectively provide up to {0} MW of electricity when running on full power. Beware that spent fuel is radioactive and can harm the population if not stored in a specialized facility.
uk	Підтримує ядерну ланцюгову реакцію зі збагаченого урану. В результаті реакції виділяється велика кількість тепла, яке використовується для виробництва пари. Реактор може виробляти до {0} МВт електроенергії при роботі на повній потужності. Відпрацьоване ядерне паливо радіоактивне і може завдати шкоди населенню. Його необхідно зберігати в спеціалізованому приміщенні.

en	The reactor needs to be turned off before upgrading

en	Cooling
uk	Аварійне охолодження

en	Cooling is deployed in case the reactor starts to overheat, and that typically happens when water is not supplied fast enough to be converted into steam (or steam output gets stuck). Cooling is not mandatory if you are not using automatic power regulation. However, it is highly recommended to have it as it provides extra protection and helps to avoid any potential overheating.
uk	Аварійне охолодження розгортається на випадок, якщо реактор починає перегріватися, це зазвичай відбувається, коли вода подається недостатньо швидко. Аварійне охолодження не є обов’язковим, але настійно рекомендується, оскільки воно забезпечує додатковий захист і допомагає уникнути будь-якого потенційного перегріву.

en	Enrichment

en	If input is provided, it will be enriched into fissile fuel. The enrichment process is optional and does not affect reactor's fuel economy. Keeping the enriched output buffer full does not affect operation of the reactor.

en	This reactor has advanced safety feature that prevents radiation leaks on overheat but its fuel content will be lost.

en	Overheat will also cause significant radiation leak into the area.

en	Reactor heat
uk	Тепловіддача

en	The current heat that has built up in the reactor. Heat is necessary to produce steam to run turbines. The pace of heat generation depends on the current power level of the reactor. When the heat reaches above the red marker, emergency cooling will try to reduce excess heat in the reactor. If the heat level goes beyond the heat bar maximum, the reactor will critically overheat, damaging the reactor and releasing radiation into the area.
uk	Поточна кількість теплоти, яка накопичилася в реакторі. Тепло необхідне для виробництва пари з води. Пара необхідня для роботи турбін. Темпи виділення тепла залежать від поточного рівня потужності реактора. Коли тепло досягає вище червоного маркера, аварійне охолодження намагатиметься зменшити надлишок тепла в реакторі. Якщо рівень тепла вийде за межі максимуму, реактор критично перегріється. Далі ти сам знаєш - Чорнобиль, зона, сталкери, артефакти всі діла...(сарказм)

en	Nuclear reactor
uk	Ядерний реактор

en	Nuclear reactor cannot start if it is not well maintained. Increase maintenance in order to safely start it.
uk	УВАГА: Ядерний реактор не може запуститися, якщо він не підтримується належним чином. Збільште технічне обслуговування, щоб безпечно запустити його.

en	Nuclear reactor was critically overheated and is shutting down. Depending on severity, this may cause loss of loaded fuel, damage to the building (loss of maintenance), and leak of radiation.
uk	УВАГА: Ядерний реактор критично перегрівся і зупиняється. Залежно від тяжкості, це може призвести до втрати завантаженого палива, пошкодження будівлі (втрата технічного обслуговування) та витоку радіоактивності.

en	Power level
uk	Режим роботи

en	By dragging the orange slider to the right, you define the desired power level maintained in the reactor. This affects the amount of steam the reactor generates and how fast it burns through the fuel. All the heat generated needs to be used. Any extra heat can slowly build up, eventually leading to a reactor overheating. Basic reactors don’t have automated power regulation which makes their heat output fixed.
uk	Перетягуючи помаранчевий повзунок вправо, ви визначаєте потрібний рівень потужності, який підтримується в реакторі. Це впливає на кількість пари, яку виробляє реактор, і на те, наскільки швидко прогорає паливо. Усе вироблене тепло необхідно використати. Будь-яке додаткове тепло може повільно накопичуватися, що в кінцевому підсумку призведе до перегріву реактора. Базові реактори не мають автоматичного регулювання потужності, що робить їх тепловіддачу фіксованою. Удосконалені реактори можуть використовувати обчислювальну техніку для автоматизованого регулювання рівня їх потужності, знижуючи споживання палива та води.

en	Nuclear reactor reached critical temperature and is shutting down!
uk	Ядерний реактор досяг КРИТИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ і зупиняється!

en	Requires at least {0} unit of fuel to operate

en	Fuel in reactor

en	The reactor will operate as long as it is supplied the minimum amount of fuel shown below. When fuel is depleted it will be replaced with a new one and spent fuel or any other corresponding product will be returned.

en	Advanced thermal reactor that provides increased throughput. This reactor is also able to utilize MOX fuel. It can also regulate its power level automatically (if computing is provided). This plant can be set up to effectively provide up to {0} MW of electricity when running on full power.

en	Nuclear reactor II

en	A complex facility which reprocesses radioactive material by isolating fission products (material that is no longer fissile and would slow down reaction if left in a reactor). Isolated waste decays faster, allowing it to be disposed of in a reasonable time span. The isolated waste is vitrified using molten glass into a solid form for easier storage.

en	Nuclear reprocessing plant

en	A special underground storage facility that can safely manage any radioactive waste without causing any danger to the island’s population. Leaving a legacy for the next generations to come.
uk	Спеціальне підземне сховище, яке дозволяє безпечно поводитися з будь-якими радіоактивними відходами, не створюючи небезпеки для населення острова. Такий собі презент для наступних поколінь.

en	Radioactive waste storage
uk	Сховище відпрацьованого ядерного палива

en	{0} day

en	{0} month
uk	{0} місяць

en	{0} settlement
uk	{0} поселення

en	{0} year

en	Oak tree

en	Oak tree (dry)

en	Occupants
uk	Жителі

en	Current population size in all the settlements on the island and their available housing capacity. Exceeding the capacity leads to an overcrowded island which comes with a monthly Unity penalty.
uk	Поточна чисельність жителів в усіх поселеннях на острові та наявна житлова площа. Перевищення місткості призводить до переповненого острова, за який накладається щомісячний штраф в Єдності.

en	Current population size in this settlement and its available housing capacity. To see the whole island's population, go to the island overview.
uk	Поточна чисельність жителів в цьому населеному пункті та його наявна житлова потужність. Щоб побачити все населення острова, перейдіть до огляду острова.

en	Ocean access is blocked

en	Ocean quality

en	Larger pump that can be placed up to height of {0} from the ocean level. Requires more power to run.
uk	Насос більшої потужності, який може закачувати воду вище, але для роботи потрібно більше енергії.

en	Seawater pump (tall)
uk	Насос морської води (L)

en	Pumps water from ocean. Works at the maximum height of {0} from the ocean level.
uk	Качає воду з океану.

en	Seawater pump
uk	Насос морської води

en	Off
uk	ВИКЛ

en	Pumps crude oil from underground.
uk	Викачує сиру нафту з-під землі.

en	Oil pump
uk	Нафтова скважина

en	This station provides crude oil when assigned with workers.
uk	Тут можливий видобуток нафти при наявності робочих рук.

en	Oil rig
uk	Бурова установка

en	month
uk	місяць

en	Browse community maps

en	Open research

en	Open statistics
uk	Відкрити статистику

en	Open tutorial

en	Allow any vehicle to refuel here
uk	Дозволити будь-якому транспорту заправитися тут

en	Reduces throughput

en	Unlimited
uk	Необмежений

en	Options
uk	Налаштувати

en	{0} increased
uk	на {0} більше

en	{0} meter
uk	{0} метер

en	{0} reduced
uk	на {0} меше

en	Standard
uk	Норма

en	Orders
uk	Завдання

en	Products to sort

en	Choose products that can be sorted in this facility. Trucks will deliver mixed cargo only if all its products are selected here. Trucks will always prefer a sorting plant over dumping onto terrain. But if you assign your mine with a {0} that manages dumping designations, these designations will take precedence over the sorting plant. This setup enables you to skip sorting through cargo that contains only unwanted products.

en	If enabled, you will be notified when this product blocks the output.

en	Unsorted input

en	A single facility cannot sort more than {0} different products

en	Reject single-product loads

en	Trucks carrying only one type of product will be rejected.

en	The sorter is not accepting more of this product because there is already too much of it.

en	Select products to sort

en	This facility handles sorting of mixed materials loaded onto your trucks by excavators. This is required as trucks can't directly deliver mixed loads to storage units or buildings.

en	Ore sorting plant

en	ID of the port that outputs this product

en	Outputs
uk	Продукція

en	Output this product only

en	If enabled, the output port of this storage will output only this product.

en	Mining & dumping
uk	Гірництво та Відвали

en	Terrain grid

en	Resources
uk	Ресурси

en	Overlays
uk	Огляд

en	Tree harvesting
uk	Заготівля дерев

en	Overwrite
uk	Перезаписати

en	Are you sure you want to overwrite {0}?

en	Owned
uk	Наявні

en	Creates steel by blowing pure oxygen under high-pressure into molten iron, lowering its carbon content.
uk	Виготовляє сталь із чавуну шляхом продування чистим киснем під високим тиском, знижуючи вміст в ньому вуглецю.

en	Oxygen furnace
uk	Конвертер

en	Oxygen furnace II
uk	Конвертер II

en	Palm tree

en	Allow partially loaded trucks

en	If this is enabled and there are no jobs in the queue, trucks can be assigned delivery jobs that don’t necessarily utilize their cargo capacity fully (e.g. 50% cargo utilization). This makes logistics more responsive in the early phases of your island. However, later on, it is reasonable to disable this to save on fuel costs.

en	Particles quality

en	Paste

en	Click to paste a string from the clipboard.

en	Patch notes
uk	Список змін

en	New changes since you last played

en	Pause
uk	Пауза

en	Paused
uk	Призупинено

en	Pause tool
uk	Призупинити

en	Hold the shortcut key to apply pause only. This disables un-pause functionality.

en	Click or drag over an area of structures and vehicles to pause or unpause them

en	journey

en	Photo mode

en	Transports liquids and gasses. Pipes cannot transport more than one product type at a time.
uk	Транспортує рідини і гази. Труби не можуть транспортувати більше ніж один тип продукту одночасно.

en	Transports liquids and gasses. Its throughput is {0} times increased compared to the previous tier.
uk	Транспортує рідини і гази. Пропускна здатність у {0} рази більша порівняно з попереднім рівнем.

en	Pipe
uk	Труба

en	Pipe II
uk	Труба II

en	Pipe III
uk	Труба III

en	Hold the shortcut key to place selected structures multiple times

en	Designates an area for surface placement by trucks.

en	Planning mode

en	Planning mode on

en	Planning mode is enabled which means that any new construction will be paused (preventing trucks to make deliveries). Click to turn the planning mode off.

en	Pollution
uk	Забруднення

en	Polymerization plant
uk	Завод полімерів

en	Population growth
uk	Приріст населення

en	Pops growth increased by {0}
uk	Зростання населення збільшилося на {0}

en	Growth boost
uk	Прискорення зростання

en	In quarantine

en	Starving

en	Some pops can't work

en	Every month, {0} of the population will have to pack their things and leave the island

en	Eviction

en	Quarantines {0} of the total workforce to reduce effects of any ongoing disease by {1}.

en	Quarantine

en	{0} pops died of starvation!

en	People are starving!

en	No people to adopt

en	Population
uk	Населення

en	Growth
uk	Ріст

en	Population can grow in size if there are good conditions and enough housing. Growth can be reduced by diseases and pollution.
uk	Населення може збільшуватися, якщо є хороші умови та достатньо житла. Зростання може знизитись через хвороби та забруднення.

en	Open population overview
uk	Показати статистику населення

en	Population overview
uk	Статистика населення

en	Power

en	Priority for electricity generation. In case there is extra power, a generator with higher priority (a lower number) will generate power while the ones with lower priority will be on standby.
uk	Пріоритет для виробництва електроенергії. У разі надлишку потужності генератор з більш високим пріоритетом (меншим числом) вироблятиме електроенергію, тоді як генератор з нижчим пріоритетом (більше число) буде в режимі очікування.

en	Power production is automatically scaled based on current demand. Electricity that is not needed is not generated. Note that production efficiency might be lower when the generator is not running on 100% capacity.
uk	Виробництво електроенергії автоматично масштабується на основі поточного попиту. Непотрібна електроенергія не виробляється. Зверніть увагу, що ефективність виробництва може бути нижчою, якщо генератор не працює на 100% потужності.

en	Utilization: {0}
uk	Використовується на {0}

en	Converts mechanical power to electricity. The slower it spins the lower its efficiency is.
uk	Перетворює механічну енергію в електричну. Чим повільніше він обертається, тим нижча його ефективність.

en	Power generator
uk	Електрогенератор

en	Optimized power generator with lower friction and better efficiency. The slower it spins the lower its efficiency is.
uk	Оптимізований генератор з меншим тертям і кращою ефективністю. Потребує додаткового планування.

en	Power generator (large)
uk	Електрогенератор II

en	Electricity
uk	Електрика

en	Always consume

en	Consume if can

en	Never consume

en	Priority
uk	Пріоритетність

en	Priority for delivery of materials needed for this construction.
uk	Пріоритет на доставку матеріалів, необхідних для цього будівництва.

en	Priority for removal of materials returned from this deconstruction.
uk	Пріоритет на вивіз матеріалів з демонтажу.

en	The lower the number the higher the priority.
uk	Чим менше число, тим вище пріоритет.

en	General priority for workers assignment, electricity, maintenance and Unity consumption.
uk	Загальний пріоритет для призначення працівників, електроенергії, обслуговування та споживання Єдності.

en	General priority for workers assignment, electricity, maintenance and Unity consumption. Also determines priority for products delivery and removal when using trucks.
uk	Загальний пріоритет для призначення працівників, електроенергії, обслуговування та споживання Єдності. Також визначає пріоритет доставки та вивезення продукції при використанні вантажівок.

en	Produced last month
uk	Виготовлено минулого місяця

en	Produced this month
uk	Виготовлено цього місяця

en	Acid
uk	Кислота

en	Ammonia
uk	Аміак

en	Anesthetics
uk	Анестетики

en	Animal feed

en	Antibiotics
uk	Антибіотики

en	Biomass

en	Blanket fuel

en	Blanket fuel (enriched)

en	Bread

en	Bricks

en	Brine
uk	Розсіл

en	Broken glass

en	Cake

en	Canola

en	Carbon dioxide
uk	Вуглекислий газ

en	Cargo ship

en	Cement
uk	Цемент

en	Chicken

en	Chicken carcass

en	Chilled water
uk	Охолоджена вода

en	Chlorine
uk	Хлор

en	Coal
uk	Вугілля

en	Compost

en	Concrete slab
uk	Бетонні плити

en	Construction Parts
uk	Будматеріали

en	Construction Parts II
uk	Будматеріали II

en	Construction Parts III
uk	Будматеріали III

en	Construction Parts IV
uk	Будматеріали IV

en	Consumer electronics

en	Cooking oil

en	Copper
uk	Мідь

en	Copper ore
uk	Мідна руда

en	Copper ore crushed
uk	Подрібнена Мідна руда

en	Copper scrap

en	Copper scrap pressed

en	Core fuel

en	Core fuel (spent)

en	Corn

en	Corn mash

en	Crude oil
uk	Сира нафта

en	Diesel
uk	Дизельне паливо

en	Dirt
uk	Бруд

en	Disinfectant
uk	Антисептик

en	Eggs
uk	Яйця

en	Electronics
uk	Електроніка

en	Electronics II
uk	Електроніка II

en	Electronics III

en	Ethanol

en	Exhaust
uk	Вихлопні гази

en	Fertilizer I
uk	Добриво

en	Fertilizer II

en	Fertilizer (organic)

en	Filter media
uk	Фільтри

en	Fission product

en	Flour

en	Flowers
uk	Квіти

en	Food pack

en	Fruit

en	Fuel gas
uk	Паливний газ

en	Glass
uk	Скло

en	Glass mix
uk	Скляна суміш

en	Gold
uk	Золото

en	Gold ore
uk	Золота руда

en	Gold ore concentrate
uk	Золоторудний концентрат

en	Gold ore crushed
uk	Дроблена Золота руда

en	Gold ore powder
uk	Порошок золотої руди

en	Gold scrap

en	Gold scrap pressed

en	Graphite
uk	Графіт

en	Gravel
uk	Гравій

en	Heavy oil
uk	Важка фракція нафти

en	Household appliances

en	Household goods
uk	Господарські товари

en	Hydrogen
uk	Водень

en	Hydrogen fluoride

en	Impure copper
uk	Неочищена мідь

en	Iron
uk	Чавун

en	Iron ore
uk	Залізна руда

en	Iron ore crushed
uk	Подрібнена Залізна руда

en	Iron scrap

en	Iron scrap pressed

en	Lab Equipment

en	Lab Equipment II

en	Lab Equipment III

en	Lab Equipment IV

en	Light oil
uk	Легка фракція нафти

en	Limestone
uk	Вапняк

en	Manufactured sand

en	Meat

en	Meat trimmings

en	Mechanical Parts

en	Medical equipment
uk	Медичне обладнання

en	Medical Supplies

en	Medical Supplies II

en	Medical Supplies III

en	Medium oil
uk	Середня фракція нафти

en	Microchips
uk	Мікрочіпи

en	Microchips stage 1 a
uk	Мікрочіпи крок 1 а

en	Microchips stage 1 b
uk	Мікрочіпи крок 1 б

en	Microchips stage 1 c
uk	Мікрочіпи крок 1 в

en	Microchips stage 2 a
uk	Мікрочіпи крок 2 а

en	Microchips stage 2 b
uk	Мікрочіпи крок 2 б

en	Microchips stage 2 c
uk	Мікрочіпи крок 2 в

en	Microchips stage 3 a
uk	Мікрочіпи крок 3 а

en	Microchips stage 3 b
uk	Мікрочіпи крок 3 б

en	Microchips stage 3 c
uk	Мікрочіпи крок 3 в

en	Microchips stage 4 a
uk	Мікрочіпи крок 4 а

en	Microchips stage 4 b
uk	Мікрочіпи крок 4 б

en	Molten copper
uk	Розплавлена мідь

en	Molten glass
uk	Розплавлене скло

en	Molten iron
uk	Розплавлений чавун

en	Molten silicon
uk	Розплавлений кремній

en	Molten steel
uk	Розплавлена сталь

en	Morphine

en	MOX rod

en	Naphtha
uk	Лігроїн

en	Nitrogen
uk	Азот

en	Oxygen
uk	Кисень

en	Paper

en	PCB
uk	Монтажна плата

en	Plastic
uk	Пластик

en	Plutonium

en	Silicon (poly)
uk	Кремній (полі)

en	Poppy

en	Potato

en	Quartz
uk	Кварц

en	Quartz crushed

en	Recyclables

en	Recyclables pressed

en	Retired waste

en	Rock
uk	Камінь

en	Rubber
uk	Гума

en	Salt
uk	Сіль

en	Sand
uk	Пісок

en	Sausage

en	Seawater
uk	Морська вода

en	Server

en	Silicon wafer
uk	Силіконова пластина

en	Slag
uk	Шлак

en	Slag crushed
uk	Шлак подрібнений

en	Sludge
uk	Осад

en	Snack

en	Solar cell
uk	Сонячна панель

en	Solar cell mono

en	Sour water
uk	Кисла вода

en	Soybean

en	Spent fuel
uk	Відпрацьоване паливо

en	Spent MOX

en	Steam (depleted)
uk	Відпрацьована пара

en	Steam (high)
uk	Пара ВТ

en	Steam (low)
uk	Пара НТ

en	Steam (super)

en	Steel
uk	Сталь

en	Sugar
uk	Цукор

en	Sugar cane

en	Sulfur
uk	Сірка

en	Tofu
uk	Тофу

en	Toxic slurry
uk	Токсичні відходи

en	Tree sapling

en	Depleted uranium

en	Enriched uranium (4%)

en	Enriched uranium (20%)

en	Uranium ore
uk	Уранова руда

en	Uranium ore crushed
uk	дроблена Уранова руда

en	Reprocessed uranium (1%)

en	Uranium rod
uk	Урановий стрижень

en	Vegetables
uk	Овочі

en	Vehicle Parts

en	Vehicle Parts II

en	Vehicle Parts III

en	Computing
uk	Обчислювальна потужність

en	Electricity
uk	Електроенергія

en	Groundwater
uk	Грунтові води

en	Heat

en	Maintenance I
uk	Запчастини I

en	Maintenance II
uk	Запчастини II

en	Maintenance III

en	Mechanical power
uk	Механічна потужність

en	Air pollution
uk	Забруднення повітря

en	Water pollution
uk	Забруднення води

en	Unity

en	Waste

en	Waste pressed

en	Waste water
uk	Стічні води

en	Water
uk	Вода

en	Wheat
uk	Пшениця

en	Wood
uk	Деревина

en	Woodchips

en	Yellowcake

en	Production
uk	Виробництво

en	Production cost estimate

en	Products
uk	Продукція

en	Select a product
uk	Виберіть продукт

en	Products to filter
uk	Продукти для фільтрації

en	No products set to be filtered
uk	Не обрано продуктів для фільтрації

en	Remove debris

en	Click or drag over an area of debris (stones, bushes, tree stumps) to clear them. This action costs Unity.

en	Provides
uk	Виготовляє

en	Allow powering surplus consumers

en	When enabled, power generated here can also be used by consumers that are set to consume surplus power only. Surplus mode is useful for generators for which any unused power goes to waste (e.g. solar panels) and can be instead provided to surplus consumers. Surplus generators always have a priority over non-surplus ones to generate power.

en	High quality

en	High performance

en	Balanced

en	Ultra high quality

en	{0} / month

en	Quartz mine
uk	Кварцова шахта

en	Quick deliver
uk	Моментальна доставка

en	Quick delivery is not allowed for this type of structure

en	Speeds up the current construction by instantly delivering missing materials without having to wait for trucks to deliver them. The materials to deliver have to be available in storage or shipyard.
uk	Значно прискорює будівництво - моментально доставляючи на обє'кт всі необхідні для завершення будівництва матеріали, тобто виключається очікування на доставку будматеріалів транспортом. Проте всі такі необхідні матеріали мають бути в наявності на складі або на верфі.

en	Quick remove

en	Speeds up the current deconstruction by instantly removing all the materials. The removed materials will be transferred to storage or shipyard.

en	Quit
uk	Вийти

en	Are you sure you want to quit? Unsaved progress will get lost.
uk	Ви впевнені, що хочете вийти? Незбережений прогрес буде втрачено.

en	Radar range
uk	Радіус дії радара

en	Radiation level. The higher the number the more radiation is released into the area (unless the fuel is safely stored).

en	Harvests rain water during rain. Has built-in small water tank.
uk	Збирає дощову воду. Має вбудований невеликий резервуар для води.

en	Rainwater harvester
uk	Водозбірник

en	Rainy
uk	Дощ

en	Recipes
uk	Рецепти

en	New recipes
uk	Нові рецепти

en	Tip: You can right click a product icon in any recipe in the game to jump to this overview

en	Recipes
uk	Рецепти

en	Recover

en	The vehicle will be disassembled and reassembled at the nearest depot.

en	Recycling efficiency

en	This does not relate to efficiency of this sorting plant. Instead it defines how efficiently your island converts waste into recyclables in places like maintenance depots and settlement. So for instance 40% efficiency means that 40% of the iron used in maintenance ends up in recyclables. What is not converted into recyclables gets wasted. Note that postponing processing of recyclables due to expectations of future increase in efficiency won't help as the conversion is done when recyclables are created not when they are sorted. Efficiency can be increased via research and edicts.

en	Recycling efficiency increased by {0}

en	Recycling increase

en	+{0}% RECYCLING INCREASE

en	Full refund

en	Partial refund

en	{0} day ago

en	{0} hour ago

en	{0} minute ago

en	{0} second ago

en	Cannot be removed
uk	Не можна видалити

en	Cargo is being transferred

en	Farm has animals

en	Stored product needs to be emptied first

en	Cannot be removed - has a ship assigned

en	Cannot remove a part of settlement that has some service buildings attached.
uk	Неможливо видалити поселення до якого приєднані службові будівлі.

en	Settlement must remain contiguous
uk	Поселення має залишатися безперервним

en	Modules need to be removed first
uk	Спочатку потрібно видалити проміжні склади

en	Needs to be scrapped
uk	Потрібно утилізувати

en	Ship has cargo
uk	Судно не закінчило розвантаження

en	Clear
uk	Вивезти продукцію

en	Stop removal

en	Requests trucks to remove products from this transport.
uk	Перекинути продукцію на вантажівки та розвести по складах.

en	Instantly remove products stored in the internal input and output buffers used by this recipe. The products will be moved into any available storage or shipyard.

en	High

en	Low

en	Medium

en	Off

en	Very high

en	{0} is not supported on this hardware

en	Rendering

en	Preset

en	Repair
uk	Ремонт

en	Replace part
uk	Замінити деталь

en	Allows to replace (upgrade) this vehicle. A requested replacement will be scheduled for assembly in a nearby vehicle depot. Once the replacement is built, the vehicle will head to the depot to be scrapped and replaced. In the meantime, the vehicle will operate as usual.

en	There is no compatible vehicle depot that could build the selected replacement.

en	No vehicle is selected for replacement.

en	Vehicle is heading to a vehicle depot to be replaced.

en	Vehicle is waiting for its replacement to be built in the vehicle depot.

en	Report issue
uk	Повідомити про проблему

en	Donate
uk	Пожертвувати

en	Reputation increase

en	You can donate some products to increase your reputation in this settlement. The better reputation you have the more trade offers you get. Reputation also affects pops adoption. The products have to be delivered by your ship.

en	Increase our reputation to {0}

en	Requires
uk	Вимоги

en	Research
uk	Дослідження

en	Research

en	Provides extra management of logistics and dumping.
uk	Додаткові можливості управління логістикою та відсипкою.

en	Advanced logistics control
uk	Розширена логістика

en	Provides smelting with higher throughput and increased efficiency for crushed ores.
uk	Вдосконалена виплавка металів, із збільшеною продуктивністю та ефективнішим використанням подрібнених руд.

en	Advanced smelting
uk	Вдосконалена виплавка

en	Arc furnace II

en	Assembly (robotic) II
uk	Цех (роботизований) II

en	Basic computing

en	Enables to pump island's limited reserve of oil and convert it to diesel. Not very efficient.
uk	Дозволяє викачувати обмежений запас нафти острова та перетворювати його на дизельне паливо. Не дуже ефективно.

en	Basic diesel
uk	Базове виробництво палива

en	Basic farming of potatoes. We just need to hope it will rain.
uk	Просте вирощування бульби. Треба лише сподіватися, що буде дощ.

en	Basic farming
uk	Основи сільського господарства

en	Beacon
uk	Маяк

en	Biodiesel

en	Biofuel
uk	Біопаливо

en	Blueprints

en	Electric boiler
uk	Електричний котел

en	Bricks production

en	Burner

en	Canola

en	Your own office! This is where all the important decision are made.
uk	Ваш власний офіс! Тут приймаються всі важливі рішення.

en	Captain's office

en	A bit more spacious office. It provides access to advanced edicts and gives a passive increase in quick trade volume.

en	Captain's office II

en	CO2 recycling

en	Enables to automate the transportation process of resources that are outside of the island (crude oil for instance).
uk	Дозволяє автоматизувати процес транспортування ресурсів, які знаходяться за межами острова (наприклад, сирої нафти).

en	Cargo depot
uk	Вантажна пристань

en	Cargo depot II
uk	Вантажна пристань II

en	Cargo depot III

en	Cargo depot IV

en	Chemical plant & paper
uk	Хімічний завод і добрива

en	Chemical plant II

en	Chicken farm

en	Compactor

en	Concrete production

en	Consumer electronics

en	Connects machines directly to provide smooth and continuous operation.
uk	Забезпечує можливість сполучати потоки ресурсів та матеріалів напряму між будівлями, машинами, складами тощо - задля безперервної та стабільної операційної діяльності.

en	Conveyor belts
uk	Конвеєри

en	Conveyor belts with an increased throughput.
uk	Конвеєри з підвищеною пропускною здатністю.

en	Conveyor belts II
uk	Конвеєри II

en	Conveyor belts III
uk	Конвеєри III

en	Smart conveyor routing
uk	Розумна конвеєрна маршрутизація

en	Copper electrolysis enables us to reach 99% pure copper. This way we can leverage its properties to the maximum.
uk	Використання електролізу дозволяє виробляти мідь із чистотою 99%. Застосовувати настільки високоякісний метал можна буде із найвищою ефективністю.

en	Copper refinement
uk	Очистка міді

en	More efficient process of copper refinement using acid.
uk	Більш ефективний процес очищення міді за допомогою кислоти.

en	Copper refinement II
uk	Очистка міді II

en	Enables to grow & harvest corn in farms.
uk	Дозволяє вирощувати та збирати кукурудзу на фермах.

en	Corn farming
uk	Вирощування кукурудзи

en	Production of advanced construction parts.
uk	Виробництво вдосконалених будівельних матеріалів.

en	Construction II
uk	Будівництво II

en	Construction III
uk	Будівництво III

en	Construction IV
uk	Будівництво IV

en	Production of basic construction parts.
uk	Виробництво основних будматеріалів.

en	Construction
uk	Будівництво

en	Crop rotation

en	Advanced process for diesel production and much more.
uk	Ефективніший процес виробництва дизельного палива та багато іншого.

en	Advanced diesel
uk	Вдосконалена нафтопереробка

en	Crusher (large)

en	Custom surfaces

en	Datacenter

en	Deconstruction efficiency

en	Deconstruction efficiency II

en	Large generator

en	Some really useful edicts that you can apply in your office.
uk	Деякі дійсно корисні укази, які ви можете застосувати у своєму офісі.

en	Edicts
uk	Накази

en	Another set of useful edicts.
uk	Ще один набір корисних наказів.

en	Edicts II
uk	Накази II

en	Edicts III

en	Edicts IV

en	Electricity

en	Electrolysis
uk	Електроліз

en	Electrolyzer II

en	Once fitted, the ship will be able to travel farther.
uk	Після встановлення корабель зможе подорожувати далі.

en	Ship engine II
uk	Двигун судна II

en	Ship engine III
uk	Двигун судна III

en	Exhaust filtration
uk	Фільтрація вихлопних газів

en	Irrigated farms
uk	Зрошувані ферми

en	Greenhouse
uk	Теплиця

en	Greenhouse II
uk	Теплиця II

en	Fermentation

en	Provides industrial production of chemical fertilizer.

en	Fertilizers

en	Food market II

en	Enables to pack food in order to sell it via contracts.

en	Food packing

en	Enables to grow & harvest fruit in greenhouses.

en	Fruit

en	Tired of excavators going back and forth to refuel? Build this station and assign it some trucks.
uk	Втомилися від екскаваторів, які їздять туди-сюди на заправку? Побудуйте цю станцію і призначте їй кілька вантажівок.

en	Fuel station
uk	АЗС

en	Fuel station II
uk	АЗС II

en	Fuel station III

en	Gas combustion
uk	Спалювання газів

en	Provides glass production.
uk	Виробництво скла та використання його в побутових товарах.

en	Glass making
uk	Виробництво скла

en	Glass making II
uk	Виготовлення скла II

en	Gold smelting
uk	Виплавка золота

en	Heavy oil cracking
uk	Крекінг важкої нафти

en	Hospital

en	Household appliances

en	Household goods for a settlement, generates extra Unity when provided.

en	Household goods

en	Housing II
uk	Житло II

en	Housing III
uk	Житло III

en	Hydrogen cell

en	Hydrogen production
uk	Виробництво водню

en	Incineration plant

en	Mixer II

en	Production of iron from metal scraps.
uk	Виробництво чавуну з металобрухту.

en	Iron smelting (from scrap)
uk	Виплавка чавуну (з брухту)

en	Provides research. The more labs you have, the faster you research.
uk	Проводить дослідження. Чим більше у вас лабораторій, тим швидше ви досліджуєте.

en	Research lab
uk	Дослідницька лабораторія

en	Provides access to more advanced technologies. Important: this lab has to be provided with lab equipment on continuous basis in order to work. The more labs you have, the faster you research. Lab can return consumed products in form of recyclables, if recycling technology is unlocked.
uk	Надає доступ до більш передових технологій. Важливо: для роботи ця лабораторія повинна бути забезпечена лабораторним обладнанням на постійній основі. Чим більше у вас лабораторій, тим швидше йдуть дослідження. Лабораторія може повернути спожиту продукцію у вигляді вторинної сировини, якщо технологія переробки розблокована.

en	Research lab II
uk	Дослідницька лабораторія II

en	Research lab III
uk	Дослідницька лабораторія III

en	Research lab IV
uk	Дослідницька лабораторія IV

en	Research lab V
uk	Дослідницька лабораторія V

en	If you need to speed-up your research, you can build more research labs. But don’t forget that running them costs {0}. {0} is naturally generated in settlements when people are well and happy but can decrease when their needs are not met. You can visit the settlement to see the details.

en	Shows the total accumulated lifetime production you need to achieve in order to get enough experience to perform this research.

en	Maintenance Depot II
uk	Станція ТО II

en	Provides mechanical power storage and turbines auto-balancing capability.
uk	Механічне накопичення енергії та автоматичне балансування турбін.

en	Mechanical power storage
uk	Механічний накопичувач енергії

en	Medical supplies II

en	Medical supplies III

en	Microchip production
uk	Виробництво мікрочіпів

en	Microchip production II

en	Naphtha processing

en	Reforming & cracking
uk	Переробка нафти

en	Nuclear reactor
uk	Ядерний реактор

en	Nuclear reactor II

en	Fast breeder reactor

en	Organic fertilizer

en	Pipes are great. Imagine hauling all of that with trucks?
uk	Труби чудові. Уявіть, як возити все це на вантажівках?

en	Pipes
uk	Труби

en	It turns out that if we increase the pipe diameter, it has a higher throughput.
uk	Виявляється, якщо збільшити діаметр труби, то вона має більшу пропускну здатність.

en	Pipes II
uk	Труби II

en	Another increase in the throughput.
uk	Ще одне збільшення пропускної здатності.

en	Pipes III
uk	Труби III

en	Plastic
uk	Пластик

en	Silicon & electronics II
uk	Кремній

en	Maintenance
uk	Енергія та обслуговування

en	Unlocks power generation from coal.
uk	Розблокує виробництво електроенергії шляхом спалювання вугілля.

en	Power generation II
uk	Генерація електроенергії II

en	Power generation III
uk	Генерація електроенергії III

en	Power generation IV
uk	Генерація електроенергії IV

en	Add to queue
uk	Додати до черги

en	Remove from queue
uk	Видалити з черги

en	In queue ({0})

en	Recycling
uk	Переробка

en	Edicts that can be enabled to increase island's overall recycling efficiency.

en	Recycling edicts

en	Recycling edicts II

en	Settlement recycling

en	Increases overall recycling efficiency by extra {0}%.

en	Recycling increase

en	Enables to repair the ship dock so we can start working on ship repairs.
uk	Дозволяє відремонтувати пристань, щоб ми могли почати роботу з ремонту судна.

en	Ship dock repair
uk	Ремонт пристані

en	Research lab II
uk	Дослідницька лабораторія ІІ

en	Research lab III
uk	Дослідницька лабораторія ІІІ

en	Research lab IV
uk	Дослідницька лабораторія IV

en	Research lab V
uk	Дослідницька лабораторія IV

en	Retaining walls

en	Rocket assembly & launch

en	Rotary kiln (gas)

en	Synthetic rubber
uk	Синтетична гума

en	Salt production
uk	Виробництво солі

en	Sausage production

en	Settlement decorations

en	Settlement power
uk	Електрифікація

en	Basic collection and disposal of waste from settlements.

en	Settlement waste

en	Settlement water
uk	Водопостачання

en	Our ship will take more hits from enemy's artillery. Our crew is looking forward to test it, huh?
uk	Корабель зможе успішно витримати більшу кількість влучень ворожої артилерії. Здається, команда з нетерпінням чекає на практичну перевірку, еге?

en	Ship armor
uk	Корабельна броня

en	Ship armor II
uk	Корабельна броня II

en	Fuel tank upgrade
uk	Покращення паливного бака

en	Advanced ship bridge. Also contains a better radar for area explorations.
uk	Вдосконалена ходова рубка корабля. Також має у своєму складі вдосконалений радар для дослідження оточення.

en	Ship bridge II
uk	Вдосконалена ходова рубка корабля II

en	Ship bridge III
uk	Вдосконалена ходова рубка корабля III

en	Once fitted on the ship, we can finally stop running away from every battle.
uk	Після встановлення на корабель нарешті відпаде необхідність уникати будь-яких збройних сутичок.

en	Ship weapons
uk	Корабельна зброя

en	Ship guns that provide increased range and damage.
uk	Корабельні гармати. Далеко стріляють, сильніше б'ють.

en	Ship weapons II
uk	Корабельна зброя II

en	Ship weapons III
uk	Корабельна зброя III

en	Snacks production

en	Solar panels
uk	Сонячні панелі

en	Solar panels II

en	Soybean farming

en	Research speed

en	Stacker

en	Statue of maintenance

en	Process to convert iron into more durable steel.
uk	Процес перетворення чавуну в більш міцну сталь.

en	Steel smelting
uk	Виплавка сталі

en	Storage II
uk	Склади II

en	Storage (Large) I

en	Storage (Large) II

en	Storage
uk	Склади

en	Sugar cane

en	Sulfur processing
uk	Обробка сірки

en	Super pressurized steam heated to 800 °C. Can be leveraged to produce hydrogen using sulfur-iodine cycle which is more efficient than electrolysis.

en	Super heated steam

en	Terrain leveling

en	Thermal desalination
uk	Термальне опріснення

en	Enables to repurpose basic distiller for water desalination. It is not very efficient.

en	Basic desalination

en	Thermal storage

en	Tomb of Captains

en	Provides advanced tools for easier planning and management.

en	Tools

en	You need to research a technology in order to repair this.

en	Trading dock

en	You can already split / merge transports. But this gives you the ability to set input / output priorities and ratios.
uk	Ви вже можете розділити/об'єднати конвеєри. Але це дає вам можливість встановлювати пріоритети входу/виходу та їх співвідношення.

en	Transports balancing
uk	Балансування транспорту

en	Allows to raise or lower conveyors in a compact footprint.

en	Conveyor lifts

en	Tree harvester II
uk	Комбайн для лісозаготовки II

en	Tree planting

en	Trucks overloading edict
uk	Указ про перевантаження вантажівок

en	Groundwater pump
uk	Водяна помпа

en	{0} unlocked!

en	New buildings:

en	New products:

en	Uranium enrichment
uk	Збагачення урану

en	Enables to utilize depleted steam for desalination.
uk	Дозволяє використовувати залишкову пару для опріснення.

en	Vacuum desalination
uk	Вакуумне опріснення

en	Enables to grow & harvest vegetables in farms.

en	Vegetables farming

en	Excavator & mining tower to enable mining raw materials. And more trucks to reinforce our logistics.
uk	Екскаватор і диспетчерська вежа для видобутку сировини. І більше вантажівок для посилення нашої логістики.

en	Vehicles & mining
uk	Транспортні засоби та видобуток корисних копалин

en	Large vehicles to scale your mining and logistics operations. Their production requires glass which has to be acquired via quick trade from other world settlements until you research how to produce it yourself.

en	Large vehicles
uk	Великі вантажівки

en	Mega vehicles

en	Hydrogen mega vehicles

en	Increases vehicle limit by {0}.

en	Vehicles management
uk	Розширення автопарку

en	Vehicles management II
uk	Розширення автопарку II

en	Vehicles management III
uk	Розширення автопарку III

en	Vehicles management IV
uk	Розширення автопарку IV

en	Vehicles management V

en	Vehicles management VI

en	Ramp for vehicles
uk	Пандус для транспортних засобів

en	Water recovery
uk	Рекуперація води

en	Wastewater treatment
uk	Очищення стічних вод

en	A more efficient wastewater treatment process.
uk	Більш ефективний процес очищення стічних вод. Частина відходів також може бути використана повторно, як джерело палива та добрива.

en	Wastewater treatment II
uk	Очищення стічних вод II

en	Wheat farming & processing
uk	Вирощування пшениці і її обробка

en	Reserve status

en	Resolution
uk	Роздільна здатність

en	{0} resource is getting low
uk	{0} - запаси вичерпуються

en	Resources

en	{0} (restart required)

en	Restore defaults

en	Retaining wall (corner)

en	Retaining wall (cross)

en	Retaining walls

en	Prevents terrain from collapsing. Walls can be placed below the surface to prevent terrain collapse during mining, or above terrain to aid with dumping operations. The placement elevation is adjustable. Walls will collapse if they hold more than {0} units of height or if they are overfilled.

en	Retaining wall (short)

en	Retaining wall (long)

en	Retaining wall (tee)

en	Next disposal in: {0}

en	Product into which the current stored waste transforms after it is no longer radioactive. Only some waste can be retired this way (more information can be found in the recipe book).

en	Right click to remove

en	The {0} is not parked inside.

en	Constructs space rockets and delivers them to the nearest {0} using a specialized transporter. The transporter is a large vehicle and cannot drive over uneven ground so make sure that the {0} is on the same height level as this building.

en	Rocket assembly depot
uk	Цех по виробництву ракет

en	Enables launching rockets to space! After a rocket is delivered and securely attached to the tower, it will be filled with fuel based on the rocket type. This has to match with connected fuel to this tower. Fuel is never stored at the launch pad for safety reasons. Water also needs to be connected since the launch process requires a large amount of it for dampening of rocket exhaust shockwaves.

en	Rocket launch pad
uk	Стартовий майданчик

en	Rock mine

en	Performs calcination process under high temperatures. Used to produce cement.
uk	Виконує процес прожарювання при високих температурах. Використовується для виробництва цементу.

en	Rotary Kiln
uk	Барабанна піч

en	Rotary Kiln (gas)

en	Press the shortcut key to rotate clock-wise

en	Seems like a building that is abandoned for a long time and no longer useful. We can deconstruct it for useful materials which can be processed in our factory.
uk	Здається будівлею, яка давно занедбана і вже не придатна. Ми можемо розібрати цю будівлю на бетон і металобрухт, які можна переробляти на нашому заводі.

en	Abandoned communication station
uk	Покинута станція зв'язку

en	Start recycling
uk	Почати переробку

en	Recycling this building provides you with useful materials which will be automatically transported by trucks where needed (e.g. {0} will be delivered to a {1}).

en	Run on low fuel

en	The ship will depart even with insufficient fuel, but the journey will take longer and cost Unity.

en	Failed to save the game!

en	File {0} has been saved!
uk	Файл {0} збережено!

en	Save

en	Save
uk	Зберегти

en	Save game
uk	Зберегти гру

en	Saved

en	Saving ...

en	Note that blueprints remain compatible so you can go back to the old game version, export your blueprints to string, and import them to the new version.

en	Welcome to the {0}! Unfortunately, saves from the previous game version are not compatible. However, the new version is full of new exciting content so we hope you will not mind a new start. If you'd prefer to keep playing your old save, you can! Just go to Steam and switch to the old version '{1}' as shown below. Steam will then automatically download it for you. Whenever you are ready to go back to {0} just remove the beta branch by setting it to 'None'.

en	Name your save

en	+ New save
uk	+ Нове збереження

en	Scale
uk	Масштаб

en	Scrap
uk	Розібрати

en	Vehicle is heading to be scrapped in the vehicle depot

en	Sends the vehicle to the vehicle depot to be scrapped for parts
uk	Відправляє транспортний засіб на автобазу для розбору на запчастини

en	Screen

en	Search
uk	Пошук

en	To discover new seeds, explore the world map with your ship.

en	Select fuel

en	Select mods to include in the game

en	Select...

en	Select vehicle

en	Server racks

en	Data center hosts server racks. Every added server rack increases the computing output but also increases demands on power, cooling and more. Server racks can be freely added and removed below.

en	Service limit

en	This settlement module has a limit on how many people it can serve. In case the total population of the attached settlement exceeds this limit, you need to build more modules.

en	Settings
uk	Налаштування

en	Collects organic waste (leftovers from food typically). If a settlement does not have this module built, all the organic waste ends up in general waste.

en	Biomass collection

en	Provides consumer electronics to the attached settlement which generates extra Unity.

en	Consumer electronics module

en	Provides food to the attached settlement. A settlement needs to have at least one food market attached otherwise its population will starve.
uk	Забезпечує харчування прикріпленого поселення. Поселення має мати принаймні один продовольчий ринок, інакше його населення голодуватиме.

en	Food market
uk	Продовольчий ринок

en	Provides food to the attached settlement. This one can store multiple types of products.

en	Food market II

en	Square with fountain

en	Settlement is full of trash

en	Settlement has no food market!
uk	У поселенні немає продовольчого ринку!

en	Provides appliances electronics to the attached settlement which generates extra Unity.

en	Household appliances module

en	Provides household goods to the attached settlement which generates extra Unity.
uk	Надає господарські товари для прикріпленого поселення. Забезпечення поселення господарськими товарами створює додаткову Єдність.

en	Household goods module
uk	Магазин господарських товарів

en	Settlement is starving!
uk	Поселення голодує!

en	Collects general waste from the attached settlement to prevent it from piling up in the settlement and causing health concerns.

en	Waste collection

en	Square with column

en	Provides electricity to the attached settlement which generates extra Unity.
uk	Забезпечує електрикою прикріплене поселення, яке при цьому створюватиме додаткову кількість Єдності.

en	Transformer
uk	Електропідстанція

en	Collects recyclables from the attached settlement. Recyclables are generated only from products that you provide to the settlement (e.g. {0}). If a settlement does not have this module built, all recyclables end up in general waste.

en	Recyclables collection

en	Services
uk	Послуги

en	Status of services provided to this settlement.
uk	Статус послуг, що надаються даному поселенню.

en	Settlement
uk	Поселення

en	Square (light)

en	Square (dark)

en	Settlement
uk	Поселення

en	{0} (Reputation {1})

en	Waste in settlement

en	Population in settlement generates waste. The amount of waste generated depends on amount of products provided to the settlement. However settlement always generates some basic amount of waste. When waste in settlement gets over limit it creates negative health effects, so it is important to collect the waste via a dedicated waste module. Waste can be dumped on the ground. However research might find new ways of dealing with waste.

en	Provides fresh water to the attached settlement and returns waste water that needs to be disposed of. Providing fresh water to a settlement generates extra Unity and reduces health risks.
uk	Забезпечує прикріплене поселення прісною водою та відводить стічні води, що потребують утилізації. Постачання свіжої води у поселення призводить до створення додаткової кількості Єдності, а також зменшує ризики для здоров'я людей у поселенні.

en	Water facility
uk	Станція водозабезпечення

en	Settling tank
uk	Відстійник

en	Shadows quality

en	Shaft
uk	Вал

en	Max output: {0}%

en	Connected shaft
uk	З'єднаний вал

en	This machine is connected to a shaft that allows exchange of mechanical power. All machines connected to one shaft contribute to its inertia - stored mechanical power. When shaft is turning too slow, machines cannot use its power (denoted by red marker) and it needs to be charged up first. When inertia is low, the maximum output is limited and connected machines might not get all the power they need. Similarly, when inertia is too high, the maximum input to the shaft is limited and connected machines may not be able to deliver all produced power to the shaft. The shaft has a maximum throughput of {0}.

en	{0} shift
uk	{0} зміна

en	Auto-repair

en	Repairs will be requested automatically whenever the ship is damaged.

en	Automatically return home

en	The ship will automatically return back from the world map if it has no available locations to explore.

en	Cannot unload cargo! Shipyard is full.
uk	Розвантаження неможливе! Склад переповнено.

en	Ship is being modified
uk	Корабель модифікується

en	Ship is being modified
uk	Корабель на ремонті

en	Ship is too damaged
uk	Корабель занадто пошкоджений

en	Ship is arriving to the dock.
uk	Корабель прибуває до пристані.

en	Ship has no access
uk	Корабель немає доступу

en	Not enough crew
uk	Не вистачає екіпажу

en	Not enough fuel
uk	Не вистачає палива

en	Request our ship to visit this location
uk	Відправити корабель в це місце

en	Already present or on its way
uk	Вже прибув або в дорозі

en	Location is too far

en	Ship delivered cargo to {0}
uk	{0} - вантаж доставлено

en	Done loading cargo for {0}
uk	Матеріали завантажені. {0} - очікує доставку

en	Crew
uk	Екіпаж

en	Load crew
uk	Набрати екіпаж

en	Ship requires crew in order to operate. Crew cannot board in case the ship is damaged.
uk	Для повноцінного функціоналу корабель потребує команду з людей. Проте команда не зможе зійти на борт, якщо корабель у пошкодженому стані.

en	Unload crew
uk	Розпустити екіпаж

en	Ship designer
uk	Обладнання корабля

en	Ship is being repaired!
uk	Корабель ремонтується!

en	Ship has to be repaired!
uk	Корабель потрібно відремонтувати!

en	Proceed with the modifications?
uk	Внести зміни?

en	Pending modifications
uk	Заплановані зміни

en	Cargo ship fuel consumption reduced by {0}

en	Ships fuel saver

en	Replacement is in progress. Click to cancel.

en	The selected fuel is already in use.

en	Materials for this modification are not available

en	Not available as ship is currently busy.

en	Allows to switch the ship's fuel type. Changing to some fuels is free, while others require a ship rebuild, costing materials. If there is some cost, it is displayed below.

en	Unload fuel
uk	Розвантажити паливо

en	Unloads fuel from the ship back into the shipyard.
uk	Вивантажує паливо з судна назад на верф.

en	Ship health and repair
uk	Стан корабля

en	The current state of repair of the ship. If the value is below the green mark it means it needs to be repaired in order to depart for new adventures.
uk	Поточний стан ремонту судна. Якщо значення нижче зеленої позначки, це означає, що його потрібно відремонтувати, щоб відправитися до нових пригод.

en	Start loading the ship
uk	Почати завантаження судна

en	Abandon this project for now (can be restarted anytime)

en	List of all the world map locations that are scheduled for repair or upgrade. After you request materials to be loaded, the trucks will fetch all the required products to the shipyard and the shipyard will load them onto the ship. Once all the required materials are loaded, you can send your ship to deliver the cargo to the location so the construction can begin.
uk	Список усіх місць на карті світу, які заплановано на ремонт або покращення. Після того, як ви попросите завантажити матеріали, вантажівки доставлять усі необхідні продукти на верф, а верф завантажить їх на корабель. Коли всі необхідні матеріали будуть завантажені, ви можете відправити свій корабель для доставки вантажу на місце, щоб можна було почати роботи на об'єкті.

en	All required cargo loaded! We can send the ship on its way.
uk	Весь необхідний вантаж завантажено! Ми можемо відправити корабель у дорогу.

en	Loading required materials ...
uk	Завантаження необхідних матеріалів...

en	Click to fetch the required material onto the ship.
uk	Натисніть, щоб доставити необхідні матеріали на корабель.

en	World map repairs & upgrades
uk	Ремонт та покращення обєктів на карті світу

en	Ship modifications complete
uk	Модифікація корабля завершена

en	Ship was fully repaired
uk	Корабель повністю відремонтовано

en	Armor

en	Bridge
uk	Місток

en	Engine

en	Fuel tank
uk	Паливний бак

en	Guns (front)
uk	Гармати (ніс)

en	Guns (rear)
uk	Гармати (корма)

en	Ship stats
uk	Характеристики корабля

en	Performing modifications
uk	Проводяться модифікації

en	Modifications are being applied
uk	Проводяться модифікації

en	Preparing modifications
uk	Підготовка до переобладнання

en	The ship can still operate while the modifications are being prepared
uk	Поки триває підготовка до переобладнання, корабель може бути використано у звичайному режимі

en	Waiting for ship
uk	Очікуємо на корабель

en	Modifications are prepared, waiting for the ship to apply them
uk	Підготовку до переобладнання завершено, очікуємо на корабель для виконання робіт із переобладнання

en	This shipyard is damaged and needs to be repaired to be able to fix our ship.
uk	Цю верф пошкоджено, і ці пошкодження мають бути усунені для того щоб мати можливість ремонтувати тут наш корабель.

en	Shipyard (damaged)
uk	Верф (пошкоджена)

en	Serves to refuel, repair, and modify our ship. Also handles loading and unloading ship's cargo. If a truck happens to have some cargo that cannot be delivered anywhere else, it can be delivered here.
uk	Заправка, ремонт, модифікація, завантаження та розвантаження корабля. Іноді, якщо на складах не буде вільного місця, вантажівки доставлять свій вантаж сюди.

en	Shipyard
uk	Верф

en	All the cargo that is temporarily stored in the shipyard. When the shipyard gets too full it is unable to unload more cargo from the ship. Trucks always actively remove products from the shipyard whenever there is space somewhere else.
uk	Весь обсяг вантажу, який тимчасово перебуває на верфі. Якщо верф опиняється заповнена вантажем повністю - сюди не може бути розвантажено корабель. Вантажівки завжди намагатимуться активно розвозити вантаж із верфи до будь-якого іншого складу де є вільне місце.

en	Shipyard is overloaded with cargo!
uk	Верф переповнена вантажем!

en	Shipyard will not unload cargo from the ship unless some of its cargo gets removed first. That can be done by building external storages for the products stored here.
uk	На верфі не може бути розвантажено корабель, допоки з неї не буде вивезено принаймні частину вантажу. Розвантаженню верфі можна посприяти за допомогою розбудови додаткових зовнішніх складів для того типу продукції, що зберігається наразі на верфі.

en	Keep empty
uk	Розвантажувати

en	Requests trucks to prioritize unloading of all the cargo stored here.
uk	Встановлює для вантажівок пріоритетним завданням вивезення вантажу звідси.

en	Make primary

en	Request the ship to dock here (enables to remove any shipyard that is not in use)

en	This shipyard is currently being re-assigned

en	Shipyard needs to be repaired first

en	IMPORTANT: It might be required to perform this action multiple times.

en	Recover ocean access

en	Area recovery

en	The docking area is blocked and prevents the ship to operate. You can use the button below to automatically remove accidental material deposits. This action costs Unity and it might be required to perform it multiple times. In case the area is blocked by other structure such as dock or pump, you need to demolish it yourself.

en	Show in folder

en	show

en	Breaks down products into loose form.

en	Shredder

en	Produces monocrystalline silicon. Dips a rod with seed crystal into molten silicon and slowly pulls it upwards and rotates it simultaneously. The final ingot is then sliced into wafers.

en	Silicon crystallizer
uk	Кристалізатор кремнію

en	Purifies silicon using hydrogen. The processed silicon can be used in electronics.
uk	Очищає кремній за допомогою водню. Очищений кремній використовується в електроніці.

en	Silicon reactor
uk	Кремнієвий реактор

en	Skip

en	Smelts various materials such as iron or copper. The output is a molten material that needs to be sent via molten channel transport, for instance, into a caster for further processing. Molten materials cannot be transported via trucks.
uk	Виплавляє різні матеріали, такі як чавун або мідь. Вихідним продуктом є розплавлений матеріал, що відводиться за допомогою термоканалу - наприклад, до ливарної машини для подальшої обробки. Для транспортування розплавлених матеріалів не можна використовувати вантажівки.

en	Blast furnace
uk	Доменна піч

en	Smelts various materials such as iron or copper. The output is a molten material that needs to be sent via molten channel transport, for instance, into a caster for further processing. Molten materials cannot be transported via trucks.
uk	Виплавляє різні матеріали, такі як чавун або мідь. Вихідним продуктом є розплавлений матеріал, що відводиться за допомогою термоканалу - наприклад, до ливарної машини для подальшої обробки. Для транспортування розплавлених матеріалів не можна використовувати вантажівки.

en	Blast furnace II
uk	Доменна піч II

en	Allows release of gasses into atmosphere. Some gasses such as exhaust cause pollution.
uk	Дозволяє викидати гази в атмосферу. Деякі гази, наприклад вихлопні, викликають забруднення.

en	Smoke stack
uk	Димова труба

en	Smoke stack (large)

en	Converts sunlight to electricity. Surprisingly, the efficiency depends on how sunny it is.

en	Solar panel
uk	Сонячна панель

en	Solar panels that are made from a single crystal silicon. That makes them more expensive to produce but they provide {0}% more energy.

en	Solar panel (mono)

en	A demanding cleaning procedure for solar panels, increasing their power output by {0}.

en	Clean panels

en	{entity}: blocked due to full output

en	{entity} needs to be assigned with products to sort

en	Makes sour water useful by extracting ammonia and sulfur. Sulfur can be turned into acid and used for instance in the production of copper
uk	Робить кислу воду корисною, перетворюючи її на кислоту. Кислоту можна використовувати, наприклад, у виробництві міді

en	Sour water stripper

en	Speed reduced to {0} due to the following factors:

en	Vehicle speed reduced to {0} due to the following factors:

en	Spruce tree

en	Dumps material from connected conveyor belts directly on the terrain.

en	Stacker

en	What will be dumped here

en	{0} (stage {1})

en	Starting location

en	A balanced map. Great for beginners or casual players.

en	For skilled players who have some experience with the game already. Requires planning and trade-offs.

en	For players who are ready to fail and like to push their limits. Do not take success for granted.

en	A slightly more advanced map that may require some extra planning.

en	Easy

en	Hard

en	Insane

en	Medium

en	Start new research
uk	Почати нове дослідження

en	Start repairs
uk	Почати ремонт

en	We need to load all the required materials onto our ship and request it to deliver all the materials to this location.
uk	Нам потрібно завантажити всі необхідні матеріали на наш корабель і доставити їх до цього місця.

en	Start research
uk	Почати дослідження

en	Death by starvation

en	Reduced workforce

en	Statistics
uk	Статистика

en	No data yet

en	Cargo ships

en	Main ship

en	Power production

en	Vehicles

en	Construction

en	Deconstruction

en	Dumped / disposed

en	Export

en	Farming

en	Import

en	Mining

en	Recycling

en	Total consumption

en	Total production

en	Total quantity

en	Born

en	Lost

en	Refugees & adopted

en	Quantity

en	Last {0} day

en	Last year

en	Lifetime

en	Max

en	Last {0} month

en	This year

en	Last {0} year
uk	За {0} рік

en	Breakdown

en	Summary chart

en	Statue that not just demonstrates the wealth of your island but also serves as a celebration of your industrial success. It has such a positive effect on your population that it reduces your island's maintenance requirements by {0}. In order to get the bonus, the statue needs to be provided with '{1}' on a continuous basis. However, if you don't maintain your statue you will get a negative effect. Because nothing demotivates your workers from performing maintenance more than seeing a broken statue of maintenance. You can build this statue multiple times should your wealth allow it, but each additional statue's effect is reduced by half.

en	The statue of maintenance

en	The statue of maintenance (golden)

en	Status

en	Requires reputation to be at least {0}

en	Stone surface

en	Alerts

en	Empty

en	Full

en	Notify if

en	Fluid storage
uk	Цистерна

en	Stores up to {0} units of a liquid or gas product.

en	Fluid storage II
uk	Цистерна II

en	Fluid storage III

en	Fluid storage IV

en	Loose storage
uk	Склад сипучих матеріалів

en	Stores up to {0} units of a loose product.

en	Loose storage II
uk	Склад сипучих матеріалів II

en	Loose storage III

en	Loose storage IV

en	Consumes power when sending or receiving products via its ports.

en	Storage
uk	Склади

en	Stores up to {0} units of a solid product.

en	Alert: {entity} has high supply of {0}

en	Alert: {entity} has low supply of {0}

en	Unit storage
uk	Склад

en	Unit storage II
uk	Склад II

en	Unit storage III

en	Unit storage IV

en	no product selected for heat transfer

en	Stored heat

en	The available heat accumulated in this storage. Heat does not decay as long as the storage remains operational.

en	Click to remove currently assigned product. If storage is not empty, this will request trucks to remove all the remaining products.
uk	Натисніть, щоб змінити продукцію для зберігання в даному складі. Якщо склад не порожній, вантажівки вивезуть, що залишилося.

en	Storage is now being emptied by trucks.
uk	Зараз склад розвантажують вантажівки.

en	Empty

en	Keep full

en	No product assigned
uk	Продукт не призначено

en	Stored product
uk	Запаси

en	Moving the green slider (left) to the right will inform trucks to prioritize their deliveries to make the storage filled up to the green slider. This is useful when storage is connected to machines that need the products. Moving the red slider (right) to the left will request trucks to actively remove the products from storage until its cargo is below the red marker. This is useful when the storage needs to be emptied or is used as a temporary storage, for example for slag that needs to be dumped on the terrain.

en	Products stored on this mining site. To transport these to the island we need to send our ship and request it to load the cargo or get some dedicated cargo ships to automate this.
uk	Ресурси, що видобуті тут. Щоб перевезти їх на острів, нам потрібно відправити наш корабель або автоматизувати постачання спеціальними вантажними судами.

en	Suggestions

en	Sulfur mine
uk	Сірчана шахта

en	Sunny
uk	Сонячно

en	Supported products

en	Compatible trucks

en	Supporter edition maps

en	Surfaces

en	Areas & borders

en	Characters

en	Hazard

en	Lines & arrows

en	Double lines

en	Symbols

en	Enables to create, import and use blueprints.

en	Blueprints

en	Canola seeds

en	We need to discover a cargo ship in the world map to understand how to design this building.

en	Cargo ship technology
uk	Технологія вантажних суден

en	Corn seeds
uk	Насіння кукурудзи

en	Enables to set up crop rotation for farms. Can be used to increase farm's yield.

en	Crop rotation

en	Enables to manually assign buildings to each other to set up routes that trucks will follow. Supported by storage, {0}. Also enables to assign trucks to individual storages.

en	Custom routes

en	Allows laying down custom surfaces, such as concrete, on the ground. Surfaces reduce the maintenance needs of vehicles that drive over them.

en	Custom surfaces

en	Electronics II technology

en	Fruit seeds

en	Hydrogen cargo ship

en	Once manually enabled for a steam turbine, it prevents it from wasting steam by automatically shutting it off in case there is a large excess of mechanical power on the shaft. Once the power on the shaft gets low, the turbine gets restarted. However restarts are not instant so shaft should be accompanied with a mechanical power storage to achieve stable supply of energy.

en	Turbine control

en	Microchip technology

en	Nuclear energy

en	We need to discover an oil rig in the world map to obtain this technology.
uk	Щоб отримати цю технологію, нам потрібно знайти на карті світу нафтову платформу.

en	Ocean drilling technology
uk	Технологія буріння в океані

en	Poppy seeds

en	Enables to recycle products in places like research labs.

en	Recycling

en	Radar system

en	Radar system II

en	Soybean seeds

en	Sugar cane seeds

en	Combines mining & dumping designations into one. Useful for terrain flattening or ramps setup. If part of terrain is below the designation, trucks will dump there. If part of terrain is above designation, it will be mined by excavators. For mining to work, the designation has to be inside of a mine tower area.

en	Terrain Leveling

en	Wheat seeds

en	Terrain grass quality

en	Terrain quality

en	Testing rocket that demonstrates capability of reaching space! It uses {0} as fuel.

en	Testing rocket

en	Heats saline water into vapor to collect it as clean water. Produces brine as a byproduct.
uk	Heats saline water into vapor to collect it as clean water. Produces brine as a byproduct. Not really efficient but does the job.

en	Thermal desalinator
uk	Тепловий опріснювач

en	Charging process

en	Thermal storage uses steam to heat its tank of molten salt to store thermal energy. The accumulated energy can be then used to boil incoming water back to steam. The conversion process has losses but maintaining the accumulated heat does not decay while the storage is operational.

en	Discharging process

en	Thermal storage

en	Note that this vehicle cannot drive under conveyor belts and pipes.

en	Throughput: {0}

en	Build machines that process mined material closer to mines to save on fuel for trucks.
uk	Розміщуйте переробку матеріалів ближче до зони видобутку - це заощадить паливо для вантажівок.

en	If your logistics network is overwhelmed, build more trucks or connect machines with conveyor belts to relieve it.
uk	Якщо ваша логістична мережа перевантажена, створіть більше вантажівок або підключіть цехи конвеєрами.

en	Keep an eye on the amount of diesel. If you run out, your trucks and excavators will stop working.
uk	Слідкуйте за запасами дизельного палива. Якщо воно скінчиться, - ваші вантажівки та екскаватори перестануть працювати.

en	Make sure you always have enough food otherwise your people will starve.
uk	Стежте, щоб у вас завжди було достатньо їжі, інакше ваші люди помруть з голоду.

en	If you are running out of crude oil on your island, you can explore with your ship for remote oil rigs.
uk	Якщо у вас закінчується сира нафта на острові, ви можете знайти віддалені нафтові вишки.

en	Tip #{0}: {1}

en	When building transports, hold SHIFT to only allow straight transports, or hold CTRL for alternative route.

en	When building transports, instead of selecting a particular transport from menu, you can initiate transport construction by just hovering and clicking on port arrows or other transports.
uk	Під час розміщення конвеєрів, замість вибору конкретного з меню, ви можете почати побудову, просто навівши курсор і натиснувши стрілки відповідного порту будівлі або ж натиснувши по вже побудовному конвеєру.

en	Unity is generated by settlements when people are well and happy. It is used in many important places but keeping some extra for emergencies is a wise idea.
uk	Єдність генерується поселеннями, коли людям добре і весело. Вона використовується в багатьох ситуаціях, але тримати запас на екстренні випадки є мудрою ідеєю.

en	Unity can be also used for quick-repair of entities, even when maintenance parts are completely missing.
uk	Єдність також можна використовувати для швидкого ремонту, навіть якщо частини для обслуговування повністю відсутні.

en	Toggle direction
uk	Змінити напрямок

en	Tomb of Captains provides final resting place for generations of captains who lead the people of this island. When completed, fires should be always lit and tomb should be decorated with flowers to pay tribute to resting Captains.

en	Tomb of Captains

en	Press the shortcut key to to toggle price display.

en	Tools

en	Total

en	Total population

en	There are homeless people on your island. Build more housing, evict them using edicts, or reduce new population intake. Note that homeless people will not work for you.

en	The total population / the total housing capacity.

en	Total settlement need
uk	Загальна потреба поселенням

en	Total settlement production
uk	Виробляється поселенням

en	Under deconstruction
uk	В процесі демонтажу

en	Blocked by {0}

en	Cannot be reversed
uk	Неможливо змінити напрямок

en	Connecting output to output or input to input
uk	Підключення виходу до виходу або входу до входу

en	Incompatible port at end
uk	Несумісний порт на кінці

en	Incompatible port at start
uk	Несумісний порт на початку

en	Invalid connection

en	Invalid transport
uk	Невірний конвеєр

en	Transport cannot be split here

en	Start and end are connected to the same transport
uk	Конвеєр утворює петлю

en	Cannot be split or merged
uk	Не можна розділити чи об’єднати

en	Cannot find valid pillars placement
uk	Не вдається розмістити опори

en	Cannot join if not flat
uk	Cannot join to a ramp

en	Transport to selected position was not found.
uk	Шлях не знайдено.

en	Self-collision

en	Collision with terrain
uk	Зіткнення з місцевістю

en	Too close to other {0}

en	Incompatible type
uk	Несумісний тип

en	Trade
uk	Торгувати

en	Sold out

en	Allows trading of various goods with villages on the world map. All the products you trade are delivered into a trading dock. Also, trading can be a lifesaver if you run into a shortage of critical products, so it is advised to always have a trading dock available.

en	Trading dock

en	All the products acquired from trading get delivered here.

en	Products were delivered to your trading dock!
uk	Products were delivered to our shipyard!

en	Animals were delivered to your farm!

en	You new cargo ship is ready to use!

en	Quick trade offers
uk	Торгові пропозиції

en	Trade offers require a Trading dock. These trades are performed instantly - products to export are removed from your storage and imported ones will appear in your Trading dock. Product on the left side is the one you are exporting (selling) and the one on the right side is being imported. These trades get expensive with higher volumes and are typically less profitable when compared to contracts.

en	You don't have enough products to trade with
uk	У вас недостатньо товарів для торгівлі

en	Products will be delivered to your trading dock immediately
uk	We will get products delivered to our shipyard immediately

en	Animals will be transported to your farm immediately

en	The ship will be immediately available after the purchase

en	Not enough space in animal farm or no animal farm built

en	You need to build a trading dock first

en	Not enough Unity
uk	Не вистачає Єдності

en	Sold out - come back later

en	Trade dock is not in operational state or ship access is blocked

en	Trade

en	Trade with a village

en	Transported products
uk	Вміст

en	Height: {0}

en	Transport build

en	Transports

en	Belts & pipes snapping is off

en	You have disabled snapping of belts & pipes. This is useful when trying to stack them on top of each other. But it is not suitable for regular building. You can disable this by pressing the {0} key.

en	Pillar that supports transports.

en	Pillar
uk	Опора

en	Hold the shortcut key to enforce straight belt / pipe without any turns.

en	Press the shortcut key to toggle port avoidance. By default belts & pipes are planned to avoid blocking any existing ports. When this is enabled, ports will be ignored and belts & pipes can be placed anywhere near them.

en	Press the shortcut key to toggle automatic snapping. It is useful to disable snapping when building belts / pipes on top of each other.

en	Hold the shortcut key to get an alternative option of placement in case there are multiple ones with the same cost.

en	To make transport shorter, you can split it with connector or balancer.

en	{entity} is too long

en	Construction already started

en	A machine for harvesting trees. Make sure to assign service trucks to use it. It cannot pass under transports.

en	Tree harvester

en	There is nothing that can harvest trees faster than this machine. Make sure you assign plenty of service trucks to it to keep up with the amount of harvested wood.

en	Large tree harvester

en	Large tree harvester

en	To designate trees for harvesting, select the tree designation tool ({0} key) (1) and drag your cursor over a forest (2).

en	{0} will automatically start harvesting any designated trees. Click on the {0} and assign it at least one truck so it can unload the harvested wood.

en	Once trucks are loaded with wood they will deliver it to a nearby storage or any machine that requires wood.

en	A machine for planting trees. Make sure it has access to saplings. It cannot pass under transports.

en	Tree planter

en	Tree planter

en	Cut after

en	Harvesting options

en	Allows to select at which percentage of size the trees should be cut. That affects yield of wood and consumption of saplings. The table below shows quantity of wood produced per a single tree.

en	No cut

en	A tree that can be manually positioned without having to use a forestry tower. Planting it requires a tree sapling and a tree planting vehicle.

en	{entity} cannot deliver {0}. No valid destination
uk	Truck cannot deliver {0}. No valid destination

en	{entity} has no compatible sorting plant for mixed cargo

en	Trucks can get overloaded by {0} but they require extra {1} maintenance

en	Overloaded trucks
uk	Перевантажені вантажівки

en	{entity} has no compatible excavator

en	Analytics

en	{0} job

en	Include general jobs

en	Includes all general jobs performed by trucks not included in the options below. Examples of such jobs are: moving cargo between storages or machines, dumping from storage. Does not include jobs where truck refuels itself.

en	Include mining trucks

en	Includes jobs done by trucks assigned to mining and tree harvesting.

en	Include refueling trucks

en	Includes jobs done by trucks assigned to refuel other vehicles such as excavators.

en	Trucks cargo history

en	Heavy duty pickup truck with max capacity of {0}. It can go under transports that are at height {1} or higher.

en	Pickup

en	Large industrial truck with max capacity of {0}. It can go under transports if they are at height {1} or higher.

en	Truck

en	Truck

en	Large hauling truck with max capacity of {0}. This type can transport only liquid or gas products. It cannot go under transports.

en	Haul truck (tank)

en	Large hauling truck with max capacity of {0}. This type can transport only liquid or gas products. It cannot go under transports.

en	Haul truck (tank)

en	Large hauling truck with max capacity of {0}. This type can transport only loose products (coal for instance). It cannot go under transports.

en	Haul truck (dump)

en	Large hauling truck with max capacity of {0}. This type can transport only loose products (coal for instance). It cannot go under transports.

en	Haul truck (dump)

en	Uses high pressure steam to create mechanical power.
uk	Використовує пару високого тиску для створення кінетичної енергії.

en	High-pressure turbine
uk	Турбіна високого тиску

en	High-pressure turbine II
uk	Турбіна високого тиску II

en	Improves power production efficiency by reusing low pressure steam to create mechanical power.
uk	Підвищує ефективність вироблення механічної енергії за рахунок повторного використання пари низького тиску.

en	Low-pressure turbine
uk	Турбіна низького тиску

en	Low-pressure turbine II
uk	Турбіна низького тиску II

en	Uses super pressure steam to create mechanical power.

en	Super-pressure turbine

en	Custom routes
uk	Advanced logistics

en	Cargo ship
uk	Вантажне судно

en	A Cargo ship allows to automate product deliveries from world mines and oil rigs. The ship has to be discovered, repaired, or purchased on the world map, it cannot be built directly on your island. Once you obtain a cargo ship you can build a {0} on your island and the ship will dock there automatically.

en	The number of ships available (repaired) and the number of ships discovered is shown at the top of the interface.
uk	The number of ships available (repaired) and the number of ships discovered is shown in the top status bar (image below).

en	A {0} can only be researched once a first cargo ship is discovered on the world map. Depots can be built on the shore of your island. When placing a {0}, you will see striped patterns reaching out into the sea indicating ship access. You must ensure that at least one area is green, indicating that a ship will be able to dock. Be careful to not block these areas with other buildings such as other depots or ocean pumps.

en	A {0} requires modules in order to store and transfer products. There are modules for each type of product and you can mix and match them on a single depot. These modules determine what types of products your ship will import or export, you need to assign this product manually. Modules also have input and output ports for you to connect transports to.

en	Ship logistics
uk	Транспортування судами

en	A cargo ship will depart automatically when there is enough cargo to fill the ship on the world map (1). A ship can pick up cargo from any entity on the world map. Each trip of the ship has a fixed fuel cost which is based on the size of the ship (2).

en	Upgrading the cargo depot will also upgrade the attached ship. This expands the number of slots and thus the amount of transported materials. Larger ships are more efficient in fuel consumption.

en	Coal power plant

en	A more efficient way of generating power compared to diesel generators is a coal power plant. Coal burned in boilers turns water into steam (1). This steam then spins turbines (2) and transfers mechanical force over a shaft into attached power generators (3) which make electricity from it.

en	It does not matter how you order your turbines and generators, as long as they are all on one shaft they work together.

en	Generators do not produce electricity when there is no need and ignore the energy from the mechanical shaft. However, the turbines do not stop when the shaft is spinning at full power, instead, they let the steam pass through which means some energy gets lost. To combat this, you can use a {0} attached to the mechanical shaft which will store the mechanical energy as inertia and return it when the power is needed, behaving like batteries.

en	A {0} can be used in combination with “auto-balance” toggle on turbines. Once enabled, turbines will automatically turn off when the connected shaft has maximum inertia, and back on when the inertia is low. The {0} helps to increase the total inertia of the shaft to make this system more efficient and prevent loss of power due to turbines' slow startup.

en	Contracts

en	You can establish contracts with settlements to exchange goods on regular basis. Contracts are typically much more lucrative than quick trading deals but they cost Unity and require a dedicated {0}.

en	After you establish a contract, you’ll need a {0} and a {1} with modules fit for the contract. For example, if you’re trading {2} for {3} you’ll need to have both a Unit Module ({2}) and a Fluid Module ({3}) attached to the {1} (1). Select either module, click 'assign a contract' (2), and assign the contract you wish to begin (3). Note that any other attached module will be auto assigned to the appropriate type of material if compatible with the contract.

en	Once your {1} modules are supplied with the correct amounts of required goods, the {0} will automatically travel to the settlement to exchange the goods. Contracts enable you to trade as much as you want without any time restriction

en	This tool enables you to copy configuration from one building to another. You can even drag over multiple buildings to mass apply the selected configuration.

en	This tool can be activated by pressing {0} or by clicking the icon in the toolbar (1). Then click on the building you want to copy settings from (2). Finally click on or drag across as many other similar buildings to paste those settings (3).

en	This tool allows you to select one or more buildings to copy and place elsewhere. This allows you to effortlessly copy existing factory designs to scale your production.

en	To copy several buildings at once, press {0} or click the icon in the toolbar (1) to select the copy tool then click and drag across the desired buildings (2) tool. Let go of the mouse button and drag to where you want to place your copied buildings and left click once to place (3). You can copy a single building by hovering over it and pressing {1}.

en	This tool copies configurations of buildings by default. You can hold the {0} while placing a building to prevent it from copying the configuration. Copies buildings will be constructed as new ones.

en	Crisis management

en	From time to time, your island might get into a crisis – fuel running out, no power, low maintenance, etc. Obviously, it is never your fault. It’s always caused by the people on the island doing a bad job. However, there are ways to avoid some of the issues early on.

en	You can pin / unpin products you would like to monitor in your right side panel. By clicking on this panel it will open your global statistics which showcases inventory across your island. Click on the pin icon to keep this product shown at all times.

en	Pinning important products

en	It is recommended to set up storage alerts for products like {0} or products that are critical for maintenance or settlement services. Getting notified early on gives you time to react. You can also set up dedicated storages, fill them with emergency supplies and disable truck export. This way, you have emergency supplies whenever you need them.

en	Storage alerts

en	Most of your machines and buildings are assigned a priority. The lower the number the higher the priority is and the more likely they get power, unity, workers, maintenance and more. So having the most critical infrastructure on an increased priority is a great way to go.

en	Priority system

en	Running out of power is no fun and there are several ways to avoid that. The first step is to set up alerts for storages that feed power-making machines, for example, coal and water storage that feed boilers used to produce steam for generators. This way, you know that coal or water are getting low before the power supply halts entirely.

en	Power crisis management

en	You can also give an increased priority to a storage that feeds your power plant. You must first have the {0} slider (1) moved away from the default location or you will not see the priority selection screen (2).

en	The most robust but expensive setup is to have a backup plant like in the real world. This can, for instance, be an array of diesel generators that are ready to kick in when power drops.

en	This works by default because a {0} has lower production priority than standard generators connected to turbines. You can reconfigure power generation priority for any power generator yourself. Note that machines consume less maintenance when they are idle.

en	In case of the worst emergency, you can also boost a machine. Boost enables machines to work without power at the monthly cost of {0}.

en	This tool is similar to the copy tool, but it removes the copied buildings. It only works for ghost buildings whose construction has not started yet.

en	The tool can be activated by pressing {0} or by clicking the icon in the toolbar (1). You can also press {1} while hovering your cursor over a building to cut it instantly, which can be handy when making quick adjustments.

en	Diesel production
uk	Виробництво палива

en	{0} can be produced by distilling {1} in the {2}. To extract {1}, build an {3} on top of an oil reservoir. When an {3} is selected for building, you will see black bars revealing locations of the oil reservoir.

en	The resources overlay can be also displayed at any time by toggling it in the bottom-left panel.

en	When production buildings are selected, icons showing input and output products will be displayed above the connection ports so you can determine where everything will go in and come out. Connect 3x {0} to a {1} using pipes.

en	There are limited underground supplies of {0} on the island. Later in the game you will be able to find additional {0} resources on the world map. In order to find them you will need to use your ship and explore the surroundings.

en	Diesel production is not a clean process, it produces {0} and {1}. {1} can be released via a {2} and {0} can be dumped into the ocean with a {3}. Note that releasing pollutants to the environment will have negative effects on your population when done in large volumes.

en	Waste products

en	Dumping

en	Farm fertility

en	Farming

en	Farms grow crops, and crops can be used in various places but mainly to feed your people. But crops don’t grow for free, they consume water and fertility.

en	Soil water level is replenished by rain and this is mostly sufficient for crops with low water demands (such as potatoes). However, rain is not a reliable water source and crops can yield less or even dry out and die when not having enough water.

en	Having an external source of water is vital for reliable farming. This requires upgrading farms with irrigation systems (unlocked via research). Irrigated Farms only consume water when the soil gets dry so externally supplied water does not get wasted.

en	Soil water level

en	Farmer’s biggest dream are fertilizers. They can increase the soil fertility beyond the natural equilibrium value, some even beyond 100%!

en	To make fertilizers work, you need to connect a pipe with fertilizer product to the farm (1) and drag the fertility target slider (2) to the desired level. The farm will automatically fertilize the soil to the selected level. Note that each fertilizer type has its own maximum fertilization target which is displayed in the Fertilizers Overview UI.

en	Note that the higher your soil fertilization target is the lower the natural replenishment is. And once fertility climbs above 100%, the natural replenishment will turn negative which will require even more fertilizer to sustain it.

en	Fertilizers

en	Crop yield is based on soil fertility. If a farm has 50% soil fertility it will only have a 50% yield of products. Crops consume fertility as they grow but fertility is also naturally replenished over time (an empty farm would eventually reach 100% fertility).

en	Note that soil fertility does not affect crop water consumption or growth duration. This means that crops growing on more fertile soil will not only yield more but also will be more water-efficient (greater yield for the same amount of water).

en	Over time, crop fertility consumption and natural replenishment will stabilize at a value called fertility equilibrium. This value represents an estimate of average soil fertility based on the current growth schedule. The equilibrium exists because crop fertility consumption is constant but the natural replenishment speed increases as soil fertility gets lower.

en	Growing the same crop more than once in a row will impose {0} penalty on fertility. This can be avoided by planting different crops in a crop rotation schedule. You can plant {1} which does not yield any useful products but helps to regenerate soil fertility and eliminates same-crop fertility penalty when planted between other crops.

en	You can also leave the field empty with no crop planted. This gives the soil time to regenerate fertility naturally but it won’t eliminate the same-crop fertility penalty on its own.

en	Crop rotation

en	Iron Scrap smelting
uk	Iron smelting

en	Health & pollution

en	Your population has health. If health is positive, your population grows and provides you with extra unity. If health goes negative, your population starts to decline.

en	You can increase your population's health by providing them with a variety of food, water, and healthcare.

en	Positive effects

en	Your population's health decreases if you emit pollution (air or water). Pollution on your island is global, so moving smoke stacks farther from your settlement won’t help. It is a good idea to keep your eye on how much pollution you emit.

en	Negative effects

en	When something emits pollution, it is displayed in the right side of the recipe UI as shown below.

en	Your population can suffer from diseases. There are diseases that just come and go and it is not possible to completely prevent them from happening. Providing healthcare can significantly reduce their negative impact.

en	There are also diseases that can occur due to bad conditions in your settlement, for instance lack of clean water or too much trash. There are no diseases from pollution as pollution gives a health penalty directly.

en	Diseases

en	The {0} can process both {1} and {2} by toggling both recipes on. To do so, turn on the {1} recipe by clicking on it.

en	The priority of recipe execution depends on their order which can be changed using the arrows on the left (1). If you want to prioritize {0} processing over {1}, click the up arrow on the {0} recipe for it to move above the {1} recipe.

en	With {0} being smelted, the {2} will produce {1}. {1} can be dumped anywhere on the island by placing dumping designations (unless you prevent {1} dumping by changing the global dumping filter). Trucks will always prioritize delivering {1} and other materials to where it is needed before dumping it (e.g. concrete production). Dumping {1} is important as typically your smelting industry will produce way more {1} than you can use. Dumping it has no pollution effect.

en	Iron ore smelting

en	Maintenance

en	Maintenance is a crucial global resource that is required by vehicles and buildings to keep operational otherwise they break down and stop working. Maintenance level of each entity can be seen on the bottom of its window (1). In an emergency, broken entities can be instantly repaired using {0} (2).

en	In order to produce maintenance you need to build a {0} and supply it with the necessary materials.

en	You can see the current Maintenance amount on the right side of the screen (1). You can also see Maintenance Production and Consumption over time in the Statistics screen (2).

en	Mining
uk	Кар'єрні роботи

en	You can remove any material from the terrain by mining it with your excavators and add material by dumping it with trucks.

en	Below is an example of how a mining designation starting at surface level is reachable only if it touches the surface. The top designation is reachable as denoted by the yellow color. The bottom starts one level below the surface and is not reachable, denoted by the orange color with red borders.

en	Use the {0} key to switch to the ramp mode. Then you can snap to a previous flat designations and extend a ramp from there.

en	Creating Ramps

en	Each designation square can be mined by only one excavator at a time. Be sure that there are enough available designations if you have multiple excavators.

en	You can see available resources by toggling a resource overlay in the bottom-left corner of the screen.

en	Resources layer

en	While dumping designations can be placed anywhere on the island, mining designations must be within a {0} managed area. With a mine control tower selected, click the {1} button to outline a new area.

en	Trucks and excavators must be assigned to a {0} in order for mining to begin. Excavators mine designated terrain while trucks transport the mined materials from the excavators to machines, storages, or any available dumping areas.

en	To mine the terrain, select the mine designation tool {0} from the bottom toolbar (1), and click and drag on the terrain to designate your mining area (2).

en	Mining designations

en	Designations denote how the terrain will be shaped after mining.

en	This tool behaves the same as the dumping designating tool. {0} will toggle between flat or ramp designations. Pressing {1} will toggle the ramp direction either up or down when placing beside another designation.

en	Move the height up or down using {0} and {1} respectively.

en	Rotate the ramp direction using {0}.

en	Mining designations have to start at or above the terrain, otherwise, they won’t be reachable by your excavators. If an edge of designation is not reachable, a red line is displayed. If there are red lines all around a designated area, that means that it cannot be mined.

en	If your vehicle has issues reaching its target because there is no valid path, you can investigate this situation by toggling its navigation overlay. Each type of vehicle has its own overlay. Trucks delivering construction materials have some distance tolerance but vehicles performing regular duties need to be able to navigate near their target.

en	Sometimes, vehicles can get stuck. You can always recover a vehicle using the recovery action. To avoid situations like this, use wide ramps and retaining walls during mining to prevent terrain collapse.

en	Sometimes, trucks can not access certain buildings due to obstacles such as terrain or other buildings. Instead of rebuilding parts of your factory to accommodate the vehicles, you can turn off import or export at the problematic building to prevent vehicles from trying to access it.

en	This tool enables pausing and unpausing individual entities such as machines or vehicles. It also supports mass pausing / unpausing by dragging over an area.

en	The tool can be activated by pressing {0} or by clicking the icon in the toolbar (1). When you drag over an area with non-constructed buildings it will toggle the construction pause, otherwise, it will toggle the regular pause. If any entity in the selection is paused, it unpauses everything selected, otherwise, it pauses everything selected.

en	The Planning Mode is toggleable mode that makes any building placed to be initially paused. You can toggle Planning Mode on and off by clicking the Planning Mode button in the bottom left corner toolbar. Buildings with paused construction are colored Gray as shown below.

en	Turning off Planning Mode does not unpause buildings that were placed while it was on. To unpause buildings placed, use the {0} (1). You can also select a building that was placed in {1} and unpause it by clicking the pause button on the Construction Inspector window (2).

en	Color Statuses of Construction

en	When placing buildings, the color of the building ghost itself will change depending on its construction status.

en	Buildings colored White are planned for construction and are currently paused. Blue colored buildings are currently being constructed. Red colored buildings are currently being deconstructed.

en	Population and Unity

en	Population is one of the most important pillars of your economy. You need to provide your people with housing, food, and other services and in return they will work for you.

en	People live in settlements. One settlement can be composed of one or more attached housing units and service buildings. You can have more than one settlement, but each requires its own services.

en	If there are more people than housing capacity, some will become homeless. Homeless people are very unhappy and they won’t work for you.

en	Population will naturally increase over time if people are healthy and housing is available. You can control the growth rate using edicts in the {0}.

en	{0} is a virtual resource that is generated when people are well and happy. The more services and comfort you provide, the more united they will feel, and generate more unity in return.

en	{0} can be spent on special tasks such as research, trade, work at remote mines, or vehicle recovery. Actions that require unity are usually denoted by purple color.

en	{0} can be extremely helpful in emergency situations. For example, {0} actions allow to instantly deliver products for construction or boost production of selected machines. It is advised to always keep some unspent {0} for when it is needed the most.

en	An overview of {0} gain/loss can be seen in the population overview window. The maximum amount of {0} that can be accumulated is determined by the amount and quality of housing. Recurrent unity gain/loss is computed on a monthly basis.

en	Trucks deliver cargo automatically based on the priority settings of source and destination building. Sometimes you may want to have a greater control over delivery source/destination or servicing vehicles. Custom routes offer this control and can increase efficiency and reliability of logistics.

en	A {0} can be assigned to export mined products to specific storages. To do this, select a {0} (1) and then click the {1} button under {2} (2) then click on desired storages.

en	Assigned storages can be seen in the {0} and right-clicking on their icon will delete the route. The routes can be also removed by clicking on the {1} button again and clicking on previously assigned storages.

en	When a {0} has export routes set up to storages with certain products, trucks will deliver these products only to the assigned storages and nowhere else.

en	Custom routes can be also used to assign a {0} to a {1} to specify fueling preferences for trucks and excavators.

en	It is recommended to use custom routes wisely and put them in places where it helps the most. Micromanaging every single storage with custom routes can lead to unnecessary complexity in your logistics system and can cause troubles during your future factory expansion.

en	Custom routes can be also set up between storages to further optimize your operations as shown below. Just make sure that the destination storage has the {0} slider set (1). You can optionally assign trucks to the receiving storage to solely service this supply line (2). There are also two toggles (3) that let you restrict the storage to only accept connected storages and assigned trucks.

en	Following example shows how a conveyor belt together with custom routes can reduce truck trips while dumping excess mined material. First, assign the {0} to a nearby storage (1). The storage is connected via a long conveyor belt (2) to another storage. The second storage is set to export to the nearby tower (3) which has an area marked for dumping.

en	World exploration
uk	Дослідження світу

en	You can use your ship to explore the world map. You can discover supplies to bring back to your island, other settlements to trade with, world mines to exploit, and more.
uk	You can use your ship to explore the world map. You can find loot, refugees, oil rigs, and more.

en	To start exploring, open the world map ({0} key), select a destination (1), and click {1} (2). Once the ship arrives, it will start exploring. Exploration takes some time and you will be notified when it is complete.
uk	To start exploring, open the world map ({0}), select a destination, and click {1}. Once the ship arrives, it will start exploring. Exploration takes some time and you will be notified when it is complete.

en	Exploration
uk	Розвідка

en	All the items that your ship brings will be automatically unloaded to the {0}. Just make sure that the {0} has enough free space. You can toggle on {1} to task your trucks to actively unload all cargo if there is storage available.

en	Ship range and fuel
uk	Дальність подорожі та паливо

en	The ship needs fuel to travel and exploration of a new location requires an additional amount. In order to load the ship with fuel, select the {0} and drag the green slider of the fuel buffer to the right. Fuel can be delivered by trucks or via pipe.

en	Some areas may be occupied by enemies or pirates. You cannot pass through these areas or explore them unless you defeat the pirates first. If your ship has no weapons equipped, it will automatically try to escape, otherwise, the battle will start.
uk	Деякі території можуть бути зайняті ворогами або піратами. Ви не можете пройти через ці області або досліджувати їх, якщо спочатку не перемогти піратів. Якщо на вашому кораблі немає зброї, він автоматично спробує втекти, інакше розпочнеться бій.

en	Enemies and pirates
uk	Пірати

en	Many components of the ship can be added or upgraded. Upgrades are performed in the {0}. The {0} prepares any required components regardless of whether the ship is present or not. Once upgrades are prepared, they get automatically applied when the ship arrives.

en	Ship upgrades and weapons
uk	Оновлення корабля та гармати

en	The {0} allows smelting products such as ores and scrap into molten materials. The {1} can be used to cast molten materials to slabs.

en	In order to produce iron plate you can use {0} gathered from the abandoned buildings nearby. Later on you will be able to set up a mining operation to smelt {1} directly.

en	Build a {0} and 2x {1}. Connect them together using {2}. The molten channels are needed since the molten iron is too hot to be transported by trucks.

en	Build and attach a {0} to the {1} either directly or via pipe (which can be found in the transports category).

en	Since you don’t have access to coal mining yet, build a {0} to produce coal from wood. Don’t forget to attach a {1} to it as well. You can even share the same {1} which is used for {2}. To learn how to get wood, read the tutorial for {3}.

en	Watch the furnace recipe in progress whilst trucks automatically supply it with {0} and coal. Iron slabs produced in a {1} will be stored there until trucks can find a place for them to be delivered. Later, you will be able to unlock and build conveyor belts to deliver iron directly to your production buildings or storage.

en	It is beneficial to use conveyor belts and pipes to transport goods from production buildings to storages and let trucks to balance the inventory between storages. This helps keep truck utilization high since they can always travel fully loaded. It also gives machines an extra input and output buffer for uninterrupted operation.

en	For example, {0} can benefit by having {1} and {2} storage silos attached via conveyor belts.

en	A storage unit will not actively request products from trucks by default. To change this, drag the green slider marked as {0} to the right. This makes the storage request products until it gets filled up to the green slider.

en	For storages that you do not want full (such as {0}, pictured below), you can use the {1} slider to set the threshold which vehicles will automatically retrieve materials and store them at another available storage.

en	Note that the red/green sliders have no effect on connected transports. For example, a storage set to {0} will still continue to output products via connected transports, ignoring any rules set to the storage.

en	You can also set up alerts to be notified if the storage becomes either too full or too empty which would prevent connected machines from performing correctly. This is ideal for alerting you if a critical material providing storage, such as coal to a power plant, is running low.

en	Once machines are connected via transports and a first product is delivered / received, trucks will no longer try to deliver / receive that type of product. You can manually override this behavior via the logistics panel in each machine in {0} and {1} panels.

en	Storages with transports

en	The colored outlines on the designation squares lets you determine many things.

en	light green square: is accessible and will be used

en	yellow green square with a red outline: is not accessible yet

en	darkened green square: already fulfilled and will be ignored

en	The numbers on the designation indicate the height of the terrain level.

en	To dump materials on the terrain, select the dumping designation tool {0} in the bottom toolbar (1). Hover over the terrain to see your starting direction and elevation of the tool (2). Left click and drag to create a dumping designation (3). Important is that dump designations should start at or below terrain, otherwise they cannot be accessed by trucks.

en	The {0} has the option to filter what products can be dumped within its managed area. This managed area ignores the global dumping filter which is ideal for restricting what materials can be dumped. For example, you can only allow {1} to be dumped in a specific area by removing it from the global dumping filter and adding it to dumpable products in the {0} window.

en	{0} dumping filter

en	Dumping designations show what the terrain will look like when completed.

en	The {0} key will toggle the designation tool between a sloped designation (1) for placing terrain in an ascending / descending ramp and flat designation (2).

en	The {0} key (1) will rotate ramp designations clockwise to choose which direction the slope will go. When snapped to another designation the {0} key just toggles the slope (2).

en	The {0} and {1} keys (1) will raise (2) and lower (3) the designation respectively, allowing you to control the target height. Remember that dumping designations with all edges above the terrain cannot be accessed by trucks.

en	Trucks dump products automatically. If there is a dumpable product that needs to be disposed of and no machine or storage that accepts it, trucks will automatically navigate to the nearest designation to dump it.

en	There are many products that can be dumped. If you are ever curious if a product can be dumped, open the Recipes screen {0} by clicking on the icon in the bottom right (1), navigate to the product (2), and check if dumping is an option for consumption (3).

en	What can be dumped

en	Global dump filters choose what products can be dumped in designated areas across the island by default. For example, if you only wanted {0} and {1} used as dumping materials, you could remove any other products listed there besides those two.

en	Global dump filters

en	Pipes & conveyor belts
uk	Труби та конвеєри

en	Trucks can go under any conveyors or pipes that are at height {0} or higher. However, taller vehicles such as excavators cannot go under them. In order to let taller vehicles pass, you must build a {1}.

en	Transports (pipes and conveyor belts) are an alternative way of transporting products around your factory. They reduce demands on your truck logistics and make product deliveries more steady.

en	You can see which products are making trucks the most busy in the {0} tab.

en	Split and merge transports by simply connecting them to each other. If you need control over priorities and ratios, research {0} to get balancers with advanced capabilities.

en	You can also start building a transport by hovering over the red/green arrow next to a building/transport port while the construction menu is open.

en	Most of the transports (except {0}) can go up/down by pressing {1} keys during the design process. This is handy when trying to make space for vehicles to go under.

en	You can build transports stacked on top of each other. To make it easier, toggle {0} key while placing a transport to prevent it from snapping to any existing one.

en	Tree planting

en	Tree planting provides a renewable source of wood. To start, you need to obtain tree saplings by growing them on farms.

en	A {0} is required to designate tree replanting zones. It has an area which is the working space where the assigned vehicles will operate. It can be changed similarly as in {2}. To plant & harvest trees, you need to place forestry designations inside the area by clicking on {1}.

en	You also need to build a vehicle called {0} and assign it to the {1}. Once tree saplings are available, the {0} automatically picks them up and plants them onto the designations.

en	Tree harvesters will automatically cut down fully grown trees as long as the trees are situated on tower’s designations.

en	You can also place trees manually to have them planted exactly where you want. The available types of trees can be found in the build menu. Manually placed trees are planted by the {0} as well.

en	Trucks

en	Trucks are the most versatile option to transport products around the island. They can transport almost every product except molten materials or hot gasses such as steam.

en	Anytime there is a machine that needs a product, trucks will try to find a source and deliver it. The same goes for construction.

en	Trucks can get very busy if there are lots of jobs to do. You can see the current load in the overview panel on the top left of the screen. If the load is high, consider building more trucks or automating products delivery building pipes and conveyors.

en	When trucks become too busy, deliveries that are critical to your factory operation may not be completed on time. To help with this, you can set higher priority on places where products are needed the most. The lower the number, the higher the priority.

en	Trucks usually wait until there is enough cargo to transport to make their trip worth it. If you want trucks to always prefer driving fully loaded to further optimize their journey, you can disable {0}.

en	Don’t forget that trucks require fuel and maintenance, failing to provide these may grind your logistics to a halt and cause problems.

en	You can use unity to instantly deliver/remove products to/from construction in order to finish construction projects quickly.

en	This tool enables you to drag over an area to order quick delivery/removal for all selected buildings. If there is no product delivery possible, this tool will act as a boost toggle.

en	The tool can be activated by pressing {0} or by clicking the icon in the toolbar (1). Then click and drag across the desired buildings (2).

en	Vehicles accessibility

en	When there is terrain dug from underneath a building or landslide that buries a building it may trigger building collapse. In that case the building gets lost and it can trigger further landslides and collapses. When mining a deeper mine, terrain can also collapse blocking vehicles from entering or exiting the mine.

en	Each material has its own properties on how steep an angle it can hold until it collapses.

en	You can build {0} to prevent terrain from uncontrolled collapse. These are designed to hold terrain in place. They can hold up to {1} tiles of terrain.

en	Retaining walls are best built before mining/dumping. They also cannot be built on top of any previously designated mining/dumping areas. Use {0} and {1} keys to raise or lower the wall.

en	Any terrain higher or lower than {0} beside the retaining wall will cause it to collapse.

en	{0} can be also used to create a contained place for dumping in otherwise unsuitable areas.

en	Dumping waste

en	Your population generates waste that needs to be collected to maintain healthy conditions in your settlement.

en	Build a {0} and attach it to your settlement. It will automatically store waste generated by the settlement’s population.

en	Set up dumping designations ({0}) anywhere on your island.

en	Your trucks will automatically pick up waste from {0} and dump it on the ground. To learn more about dumping, see the {1} tutorial

en	Note that the amount of general waste your population produces depends on the amount of supply they get and whether they recycle. It is not possible to get rid of the general waste entirely, but later on you will be able to research more ways to deal with the waste.

en	World structures

en	When you first discover a world mine, you must repair it before exploiting it. This is done by selecting the structure icon on the map and clicking {0} (1). The {1} will now have the option of loading the supplies necessary to repair that structure (2). Once loaded, they must be delivered by your main ship to begin the repairs.

en	World Structures have a configuration window when selected on the {0} (1). You can select the {1} (2) that determines the rate of production but it also affects how many workers are required to work there and the {2} cost associated with it (3). You can increase the maximum {1} by upgrading the structure (4). In emergencies, you can load cargo to your ship when it’s present (5).

en	For more information on using cargo ships and depots to automate collection of these supplies, visit {0} tutorial.

en	Reset progress

en	Reset done!

en	Tutorial progress

en	Resets your tutorial progress so you get notified on any new tutorial which you have already seen before.

en	Enables tutorials and goals that grant rewards on completion

en	Tutorials (recommended)

en	Tree harvesting
uk	Заготовка деревини

en	User interface
uk	UI

en	Unassign

en	Removes the vehicle from the current assignment.
uk	Знімає транспортний засіб з поточного призначення.

en	Unity is important to run things such as research labs, oil rigs or edicts. Unity can be increased by providing better services to your settlements or building a better housing. Unity from settlements is generated on monthly basis.

en	Unity cap
uk	Максимум Єдності

en	The maximum amount of Unity that can be accumulated. Typically increases with the amount of housing and its quality.
uk	Максимальна кількість Єдності, яку можна накопичити. Зазвичай збільшується з кількістю житла та його якістю.

en	ship

en	{0} Unity
uk	{0} Єдність

en	Unity tool

en	Click or drag over an area of structures to apply this tool. It performs quick build, quick removal, or toggles production boost based on the context.

en	Unlocks
uk	Розблокує

en	Unsorted saves

en	Your blueprints were copied to the new location shown below.

en	The game also uses a new folder location to store your save files.

en	New blueprints location:

en	New location:

en	Note: The old folder still exists, and contains data from the game version before Update 1.

en	Old location:

en	Type description.

en	Update description.

en	Update description for this item.

en	Upgrade
uk	Покращити

en	Upgrade in progress

en	Upgrade

en	Right click or drag over an area of structures to cancel any ongoing upgrades

en	Click or drag over an area of structures to upgrade them

en	Boost

en	Contracts

en	Contract establish

en	Settlements quality

en	Edicts

en	Free

en	Health

en	Homeless

en	Island buildings

en	One time actions

en	Other decorations

en	Pops adoption

en	Quick build

en	Quick remove

en	Quick repair

en	Quick trade

en	Rocket launch

en	Fuel for ships

en	Starvation

en	Vehicle recovery

en	Decorations

en	Bonus from decorations

en	Services

en	World map mines

en	Utilizes a large set of centrifuges to concentrate uranium-235 isotope out of natural uranium (a process called isotope separation). The resulting product is fissile uranium, ready to undergo a chain reaction in a nuclear reactor.
uk	Utilizes a large set of centrifuges to concentrate uranium-235 isotope out of natural uranium (a process called isotope separation). The resulting product is fissile uranium pellets, ready to undergo a chain reaction in a nuclear reactor. The pellets are not radioactive yet and can be handled manually.

en	Enrichment plant
uk	Збагачувальна установка

en	Uranium mine
uk	Уранова шахта

en	Produces synthetic rubber.
uk	Виробляє синтетичну гуму.

en	Rubber maker
uk	Вулканізатор гуми

en	{entity} is struggling to find a destination it can reach.

en	{entity} is struggling to find a destination it can reach.

en	{entity} cannot reach destination.

en	{entity} cannot reach destination.

en	Vehicle is broken as it lacks maintenance
uk	Транспортний засіб зламаний, відсутні запчастини

en	Driving to destination

en	Invalid state

en	Loading cargo

en	Navigating

en	Processing surface

en	Searching for a valid terrain designation

en	Unloading cargo

en	+{0} VEHICLE CAP
uk	+{0} одиниця техніки

en	Vehicle limit reached!

en	{entity} has no fuel
uk	{entity} потребує палива

en	{entity} has no reachable terrain designations

en	Allows vehicles to cross obstacles such as transports.
uk	Allows vehicles to cross low obstacles such as transports. It's an interesting piece of tech.

en	Vehicle ramp (small)
uk	Vehicle ramp

en	Vehicle ramp (medium)

en	Vehicle ramp (large)

en	Tree harvesting

en	Assigned to buildings

en	Assigned to mining operations
uk	Призначені для робіт в карєрах

en	Assigned to tree harvesting

en	Allows building vehicles such as trucks and excavators.
uk	Дозволяє будувати транспортні засоби, такі як вантажівки та екскаватори.

en	Vehicles depot
uk	Автозавод

en	Vehicles depot II

en	Vehicles depot III

en	Number of vehicles owned / limit of vehicles. The limit can be increased via research.

en	Vehicles maintenance

en	Vehicles management
uk	Транспортні засоби

en	{0} driver

en	idle: {0}

en	Version: {0}

en	Video

en	press now

en	Low diesel!
uk	Малий запас палива!

en	Global supply of diesel is critically low! You are at high risk of running out of diesel. When all your diesel supplies are depleted, all vehicles and diesel generators will stop working. Without working logistics and electricity generation your economy will halt.

en	Make sure that you have sufficient diesel production and that you are extracting enough crude oil. You can boost an {0} using Unity which will not only speed it up but also it makes it work without the need for electricity.

en	Low maintenance!
uk	Мало запчастин!

en	Some entities are running out of maintenance and they may start breaking down soon.

en	In order to get more maintenance, you should prioritize researching and building a {0}. Once operational, you will need to supply it with products and it will start maintaining all your machines and vehicles.

en	In the meantime, you can spend Unity for quick-repair action to fix machines or vehicles that are needed the most.
uk	Тим часом ви можете витратити Єдність на швидкий ремонт, щоб полагодити будівлі чи транспортні засоби, які найбільше потрібні.

en	No workers!
uk	Брак працівників!

en	You have no more free workers on your island. Everyone is already busy working. Some buildings or vehicles will not be able to operate.
uk	У вас більше немає вільних працівників на вашому острові. Усі вже зайняті роботою. Деякі будівлі або транспортні засоби не зможуть працювати.

en	In order to get more people, you should prioritize researching and building a {0}. It will help to attract more refugees to your island and you will not only get more workers but also some extra materials from them. The effectiveness of the beacon will decline over time. So you should prioritize repairing the ship to bring more people and resources to the island.

en	In the meantime, you can pause some buildings that you need the least to free up some workers.

en	Warning:
uk	Увага:

en	Waste management

en	Dumps liquid into the ocean. Some liquid will cause water pollution which can affect health and happiness of your people. Works at the maximum height of {0} from the ocean level.
uk	Allows liquid dumping into ocean. Some liquid will cause water pollution which can affect health and happiness of your people.

en	Liquid dump
uk	Зливна труба

en	The ratios of individual output products depend on where the input recyclables come from (e.g. where they were produced and from which products). Which means that these ratios are subject to change based on production processes used.

en	Recycling can transform your island's economy in a significant way as it allows to recover a portion of raw materials from various sources like settlement, maintenance, or research. Recycling reduces the need for raw minerals extraction and thus also extends longevity of deposits. Places that support recycling will return '{0}'. This product can be separated via waste sorting plant into scraps (such as iron or copper scraps) which can be sent to any furnace for smelting. The ratio of materials recycled is based on '{1}' and more about that is explained in the waste sorting plant.

en	Waste sorting plant

en	Water chiller
uk	Охолоджувач води

en	Water collected
uk	Зібрана вода

en	Reduces water consumed in settlements and farms by {0}

en	Water saver

en	Water
uk	Водозабезпечення

en	Converts not so nice water to nice water. Just don't tell this to the people who drink it.
uk	Перетворює не дуже привабливу воду в привабливу. Просто не говоріть це людям,які споживають її.

en	Wastewater treatment
uk	Очищення стічних вод

en	This station can extract fresh water.
uk	Ця станція може добувати прісну воду.

en	Groundwater well
uk	Водокачка

en	Dry
uk	Засуха

en	Less dry
uk	Менш посушливо

en	Borderless
uk	Віконний без рамки

en	Fullscreen
uk	Повноекранний

en	Windowed

en	Window mode
uk	Віконний режим

en	Windows shortcuts

en	available
uk	доступно

en	needed
uk	необхідно